目的

Syslogサービスはメッセージを受け入れ、ファイルに保存するか、単純な設定ファイルに従って出力します。この形式のロギングは、シスコのデバイスに最適です。これは、保護された長期ストレージをログに提供できるためです。これは、日常的なトラブルシューティングとインシデント処理の両方で役立ちます。

ロギングアグリゲーションとは、インスタンスが発生するたびに同じタイプの複数のsyslogメッセージが画面に表示されないことを意味します。ロギング集約を有効にすると、特定の期間に受信するシステムメッセージをフィルタリングできます。同じタイプのsyslogメッセージをいくつか収集するため、発生時には表示されず、指定した間隔で表示されます。

この記事では、Sx250シリーズスマートスイッチのログ集約設定の設定方法について説明します。

該当するデバイス

- SG250シリーズ

- SF250シリーズ

[Software Version]

- 2.1.0.63

ログ集約設定の設定

ログ集約設定の有効化

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [System Log] > [Log Settings]を選択します。

注：このシナリオでは、SG250-10Pスイッチが使用されます。

ステップ2:[Enable Syslog Aggregator] チェックボックスをオンにして、Syslogメッセージとトラップの集約を有効にします。有効にすると、同一の連続したSyslogメッセージとトラップが指定されたMaxで集約されます。1つのメッセージで送信される集約時間。集約されたメッセージは、到着順に送信されます。各メッセージには、集約された回数が示されます。

注：Syslog Aggregatorはデフォルトで無効になっています。

ステップ3:（オプション）最大値を秒単位で入力します。[集約時間]フィールド：メッセージが表示される間隔を指定します。デフォルト値は 300 秒です。

ステップ4:（オプション）SyslogメッセージにオリジンIDを追加するには、次のオプションから[Originator Identifier]を選択します。

- None:Syslogメッセージに元のIDを含めない

- IPv4 Address:Syslogメッセージに送信側インターフェイスのIPv4アドレスを含めます

- IPv6 Address:Syslogメッセージに送信側インターフェイスのIPv6アドレスを含めます

- [User Defined]:Syslogメッセージに含める説明を入力します

注：この例では、[IPv4 Address]が選択されています。デフォルトのOriginator IdentifierはNoneに設定されます。

ステップ5:（オプション）[RAM Memory Logging]領域で、Random Access Memory(RAM)に記録するメッセージの重大度を選択するには、オンまたはオフにします。

重大度レベルの値は次のとおりです。

- 0：緊急

- 1：アラート

- 2：緊急

- 3：エラー

- 4：警告

- 5 – 通知

- 6：情報

- 7：デバッグ

ステップ6:（オプション）[Flash Memory Logging]領域で、フラッシュメモリに記録するメッセージの重大度レベルを選択するには、オンまたはオフにします。上記のステップ5で定義した値と同じ値を参照してください。

ステップ7:[Apply]をクリックして、実行設定ファイルに変更を保存します。

ステップ8:[Save]をクリックし、起動設定ファイルを更新します。

これで、Sx250シリーズスマートスイッチのログ集約設定が設定されました。

RAMからのログの表示またはクリア

[RAMメモリ(RAM Memory)]ページには、RAM（キャッシュ）に保存されたすべてのメッセージが時系列で表示されます。エントリは、[Log Settings]ページの設定に従ってRAMログに保存されます。

ステップ1:RAMメモリからログを表示するには、[Status and Statistics] > [View Log] > [RAM Memory]を選択します。

ステップ2:（オプション）アラートアイコンの点滅を有効または無効にするには、[アラートアイコンの点滅]ボタンをクリックします。デフォルト設定は[Enabled]で、ボタンには[Disable Alert Icon Blocking]と表示されます。

注：次の図では、アラートアイコンの点滅が有効になっています。

ステップ3:（オプション）ログポップアップを有効または無効にするには、[ログポップアップ]ボタンをクリックしてください。デフォルト設定は[Enabled]で、ボタンには[Disable Log Popup]が表示されます。

注：[Current Logging Threshold]には、現在のRAMロギング設定が表示されます。[Edit]リンクをクリックすると、[Log Settings]ページが表示されます。

[RAMメモリ]ページには、次のフィールドがあります。

- Log Index：ログエントリ番号

- Log Time：メッセージが生成された時刻

- Severity：イベントの重大度

- 説明：イベントを説明するメッセージテキスト

ステップ4:（オプション）ログメッセージをクリアするには、ページを下にスクロールし、[ログのクリア]をクリックします。メッセージがクリアされます。

これで、Sx250シリーズスマートスイッチのRAMメモリのログメッセージを表示またはクリアできました。

フラッシュメモリからのログの表示またはクリア

[フラッシュメモリ]ページには、フラッシュメモリに保存されたメッセージが時系列で表示されます。ロギングの最小重大度は、[Log Settings]ページで設定します。デバイスをリブートしても、フラッシュログは残ります。ログは手動でクリアできます。

ステップ1：フラッシュメモリからログを表示するには、[Status and Statistics] > [View Log] > [Flash Memory]を選択します。

注：[Current Logging Threshold]には、現在のフラッシュメモリロギング設定が表示されます。[編集]リンクをクリックすると、[ログ設定]ページが表示されます。

このページには、次のフィールドがあります。

- Log Index：ログエントリ番号

- Log Time：メッセージが生成された時刻

- Severity：イベントの重大度

- 説明：イベントを説明するメッセージテキスト

ステップ2:（オプション）ログメッセージをクリアするには、ページを下にスクロールし、[ログのクリア]をクリックします。メッセージがクリアされます。

これで、Sx250シリーズスマートスイッチのフラッシュメモリのログメッセージを表示またはクリアできました。