目的

デバイスのWebベースのユーティリティへのアクセスを許可するには、ユーザアカウントが必要です。アクセスするには、ユーザのユーザ名とパスワードが含まれます。Ciscoマネージドスイッチのユーザアカウントの設定は、スイッチのWebベースユーティリティを使用して行うことができます。これは、次のいずれかを実行する場合に必要です。

- 複数のユーザがスイッチのWebベースのユーティリティとコマンドラインインターフェイス(CLI)に同時にアクセスできるようにします。

- 不正アクセスを防ぐために、追加ユーザ用にスイッチにユーザ名とパスワードを設定します。

- 既存のユーザのパスワードを変更または編集します。

- セキュリティを強化するために、特定のユーザのアクセスレベルを変更または編集します。

この記事では、シスコマネージドスイッチのユーザアカウントの設定方法を説明します。

該当するデバイス

- Sx300シリーズ

- Sx250シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.5.02 - Sx300およびSx500シリーズ

- 2.2.0.66 - Sx250、Sx350、SG350X、Sx550Xシリーズ

ユーザアカウントの設定

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [User Accounts]を選択します。

ステップ2：ページの右上にある[Display Mode]ドロップダウンリストから[Advanced]を選択します。

注：Sx300またはSx500シリーズを使用している場合は、この手順を省略してください。

ステップ3:[Enable Password Recover Service]チェックボックスがオンになっていることを確認し、[Apply]をクリックします。

注：このサービスはデフォルトで有効になっています。

[User Account]テーブルが現在のユーザとともに表示されます。次のオプションから選択します。

- [追加]：新しいユーザアカウントを追加します。

- [編集]：既存のユーザアカウントのパスワードまたはアクセスレベルを編集または変更します。

- [削除(Delete)]：既存のユーザアカウントとそれに対応するアクセスレベルを削除します。

ユーザアカウントの追加

ステップ1:[User Account Table]領域で、[Add]ボタンをクリックして新しいユーザアカウントを作成します。

ステップ2:[User Name]フィールドにユーザ名を入力します。

ステップ3:[Password]フィールドにユーザ名のパスワードを入力します。パスワードの最小要件は次のとおりです。

- ユーザー名と同じにすることはできません。

- 最小の長さは、英数字で8文字です。

ステップ4:[Confirm Password]フィールドにパスワードを再入力します。

注：[パスワード強度メーター]には、入力したパスワードのセキュリティ強度が表示されます。

ステップ5:[User Level（ユーザレベル）]領域で、ユーザに提供する必要があるアクセスレベルに基づいて、適切なオプションボタンをクリックします。

- 読み取り専用CLIアクセス：コマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドにアクセスできます。ユーザは、グラフィカルユーザインターフェイス(GUI)にアクセスしたり、デバイス設定を変更したりすることはできません。

- 読み取り/制限付き書き込みCLIアクセス：ユーザはGUIにアクセスできませんが、一部のCLIコマンドにアクセスして、デバイス設定を変更できます。

- 読み取り/書き込み管理アクセス：ユーザはGUIにアクセスでき、デバイスを設定するためのアクセス権を持ちます。

注：この例では、[Read/Limited Write CLI Access (7)]が選択されています。

ステップ6:[Apply]をクリックします。これで、ユーザアカウントが作成されます。

ステップ7:（オプション）追加する新規ユーザごとに、ステップ1 ～ 6を繰り返します。

ステップ8：設定を永続的に保存するには、[Copy/Save Configuration（構成のコピー/保存）]ページに移動するか、ページの上部にあるアイコンをクリックします。

これで、シスコマネージドスイッチのユーザアカウントが正しく設定されました。

ユーザパスワードとユーザレベルの編集

ステップ1:[User Account（ユーザアカウント）]テーブルで、編集するユーザ名の横にあるチェックボックスをオンにし、[Edit（編集）]ボタンをクリックします。

ステップ2:[Password]フィールドに、指定したユーザ名の新しいパスワードを入力します。

ステップ3:[Confirm Password]フィールドにパスワードを再入力します。

ステップ4:[User Level（ユーザレベル）]領域で、ユーザに提供される新しいアクセスレベルに基づいて、適切なオプションボタンをクリックします。

ステップ5:[Apply]をクリックします。これで、ユーザアカウントが変更されました。

ステップ6：設定を永続的に保存するには、[Copy/Save Configuration（構成のコピー/保存）]ページに移動するか、ページの上部にあるアイコンをクリックします。

ユーザアカウントの削除

ステップ1:[User Account]テーブル領域で、削除するユーザの横にあるチェックボックスをオンにし、[Delete]ボタンをクリックします。

ユーザアカウントが削除されます。

ステップ2：設定を永続的に保存するには、[Copy/Save Configuration（構成のコピー/保存）]ページに移動するか、ページの上部にあるアイコンをクリックします。