目的

リモートネットワークモニタリング(RMON)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)のモニタリングとプロトコル分析をサポートするために、インターネット技術特別調査委員会(IETF)によって開発されました。 これは、異なるネットワークモニタとコンソールシステムがネットワーク監視データを相互に交換できるようにする標準の監視仕様です。RMONを使用すると、ネットワーク管理者は、特定のネットワーキングニーズを満たす機能を持つネットワークモニタリングプローブとコンソールから選択できます。RMONは、ネットワーク監視システムが提供できる情報を明確に定義します。統計情報、イベント、履歴、アラーム、ホスト、ホスト、ホストのトップN、マトリクス、フィルタ、キャプチャ、およびトークンリングは、RMONの10のグループです。

RMONアラームは、エージェントが保持するカウンタまたはその他のSimple Network Management Protocol(SNMP)オブジェクトカウンタで例外イベントを生成するためのしきい値とサンプリング間隔を設定するメカニズムを提供します。アラームでは、上昇しきい値と下降しきい値の両方を設定する必要があります。上昇しきい値を超えた後、コンパニオン下降しきい値を越えるまで上昇イベントは発生しない。下降アラームが発行された後、上昇しきい値を超えると次のアラームが発行されます。

注：スイッチでSNMP設定を構成する方法については、ここをクリックして手順を確認してください。

1つ以上のアラームがイベントにバインドされます。これは、アラームが発生したときに実行されるアクションを示します。スイッチでRMONアラームを設定する前に、RMONイベント制御設定が設定されていることを確認してください。詳しくは、ここをクリックしてください。

この記事では、スイッチでRMONアラームを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチでのRMONアラームの設定

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロップダウンリストで[Advanced]を選択します。

注：この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。

注：Sx300またはSx500シリーズスイッチを使用している場合は、ステップ2に進みます。

ステップ2:[Status and Statistics] > [RMON] > [Alarms]を選択します。

ステップ3:[Add]をクリックして、新しいエントリをアラームテーブルに追加します。

[Alarm Entry]エリアに、アラームエントリ番号が表示されます。

ステップ4:RMON統計情報を表示するインターフェイスのタイプを選択します。

注：この例では、ユニット1のポートGE2が選択されています。

注：Sx250やSx300シリーズスイッチなどのスタック可能ではないスイッチがある場合、オプションはポートとLAGのみです。

ステップ5:[Counter Name]ドロップダウンリストからカウンタ名を選択します。カウンタ名には、測定された発生状況のタイプを示すManagement Information Base（MIB；管理情報ベース）変数のリストがあります。

注：この例では、[Multicast Packets - Receive 1]が選択されています。

ステップ6：アラームを生成するサンプリング方法を選択します。次のオプションがあります。

- Absolute：しきい値を超えると、アラームが生成されます。

- Delta：最後にサンプリングされた値を現在の値から減算します。値の差がしきい値と比較されます。しきい値を超えると、アラームが生成されます。

注：この例では、[Absolute]が選択されています。

ステップ7:[Rising Threshold]フィールドに上昇しきい値を入力します。これは、上昇しきい値アラームをオフにするために使用される値です。

注：この例では、150 が使用されます。

ステップ8:[Rising Event]ドロップダウンリストから、実行するイベントを選択します。このイベントは、上昇イベントがトリガーされたときに開始されます。

注：この例では、[1 - Log and Trap]が選択されています。

ステップ9:[Falling Threshold]フィールドに下限しきい値を入力します。これは、下限しきい値アラームをオフにするために使用される値です。

注：この例では、25 が使用されます。

ステップ10:[Falling Event]ドロップダウンリストから、実行するイベントを選択します。このイベントは、下降イベントがトリガーされたときに開始されます。

注：この例では、2 - Trapが使用されています。

ステップ11:[Startup Alarm]領域で、起動時にアクティブにするアラームをクリックします。これが交差すると、他のすべてのアラームは通常どおり適用されます。

次のオプションがあります。

- Rising Alarm：このアラームは、上昇の値によってトリガーされます。

- Falling Alarm：このアラームは、falling値によってトリガーされます。

- Rising and Falling：このアラームは、値の上昇と下降によってトリガーされます。

注：しきい値が低い値から高い値に交差すると、上昇と呼ばれます。

注：この例では、[上昇と下降]が選択されています。

ステップ12:[Interval]フィールドにアラームインターバルの時間（秒）を入力します。

注：この例では、120秒が使用されています。

ステップ13:[Owner]フィールドに、アラームを受信するユーザーまたはネットワーク管理システムの名前を入力します。

注：この例では、ciscoが使用されています。

ステップ14:[Apply]をクリックし、[Close]をクリックします。RMONアラームが実行コンフィギュレーションファイルに保存されます。

ステップ15:（オプション）[Save]をクリックし、スタートアップコンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

これで、アラームテーブルに新しいエントリが追加されました。

RMONアラームの編集

ステップ1：アラームテーブルで、編集するアラームエントリの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ2:[Edit]ボタンをクリックして、RMONアラームエントリを編集します。

ステップ3:（オプション）アラームの詳細を適宜編集します。

注：この例では、[Falling Threshold]の値が25から30に変更されています。

ステップ4:[Apply]をクリックし、[Close]をクリックします。

ステップ5:（オプション）[Save]をクリックし、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

これで、アラームテーブルのアラームが正常に編集されたはずです。

RMONアラームの削除

ステップ1：アラームテーブルで、削除するアラームエントリの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ2:[Delete]ボタンをクリックして、RMONアラームエントリを編集します。

ステップ3:（オプション）[Save]をクリックし、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

これで、アラームテーブルからアラームが正常に削除されたはずです。