目的

リモートネットワークモニタリング(RMON)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)のモニタリングとプロトコル分析をサポートするために、Internet Engineering Task Force（IETF；インターネット技術特別調査委員会）によって開発されました。これは、異なるネットワークモニタおよびコンソールシステム間でネットワークモニタリングデータを交換できるようにする標準モニタリング仕様です。RMONを使用すると、ネットワーク管理者は、ネットワーク監視プローブとコンソールの中から、特定のネットワークニーズに合った機能を選択できます。RMONは、ネットワーク監視システムが提供できる情報を明確に定義します。RMONでは、統計情報、イベント、履歴、アラーム、ホスト、ホスト、上位N位のホスト、マトリックス、フィルタ、キャプチャ、およびトークンリングの10個のグループがあります。

スイッチのRMON Statisticsページには、パケットサイズに関する詳細情報と物理層エラーに関する情報が表示されます。この情報はRMON規格に従って表示されます。サイズ超過パケットは、次の基準を満たすイーサネットフレームとして定義されます。

- パケット長が最大受信ユニット(MRU)バイトサイズを超えています。

- 衝突イベントが検出されませんでした。

- レイトコリジョンイベントが検出されていません。

- 受信(Rx)エラーイベントが検出されませんでした。

- パケットに有効な巡回冗長検査(CRC)がある。

この記事では、スイッチのRMON統計情報を管理する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350 シリーズ

- SG350X シリーズ

- Sx500 シリーズ

- Sx550X シリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチのRMON統計情報の管理

インターフェイスのRMON統計情報の管理

ステップ 1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、Status and Statics >RMON > Statisticsの順に選択します。

注：この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。

ステップ 2：Interface領域で、イーサネット統計情報を表示するインターフェイスを選択します。

注：この例では、ユニット1のポートGE2が選択されています。

注：Sx250またはSx300シリーズスイッチなどの非スタッカブルスイッチがある場合、オプションはポートおよびLAGのみです。

ステップ 3：[リフレッシュレート]領域でリフレッシュレートをクリックします。これは、インターフェイスの統計情報が更新されるまでの時間です。

注：この例では、60秒が選択されています。

選択したインターフェイスに関する次の統計情報が表示されます。

- Bytes Received：受信したオクテット。不良パケットとFCSオクテットを含みますが、フレーミングビットは除きます。

- Drop Events：ドロップされたパケット。

- Packets Received：正常に受信されたパケットで、マルチキャストおよびブロードキャストパケットを含みます。

- Broadcast Packets Received：正常なブロードキャストパケットが受信されました。この数にはマルチキャストパケットは含まれません。

- Multicast Packets Received：正常なマルチキャストパケットを受信しました。

- CRCおよびアラインメントエラー：発生したCRCおよびアラインメントエラー。

- Undersize Packets：サイズの小さいパケット（64オクテット未満）を受信しました。

- Oversize Packets：サイズ超過のパケット（2000オクテット以上）を受信しました。

- Fragments:64オクテット未満のフラグメントまたはパケット。フレーミングビットを除き、受信したFrame Check Sequence（FCS；フレームチェックシーケンス）オクテットを含む。

- Jabbers:1632オクテットよりも長いパケットを受信しました。この数値にはフレームビットは含まれませんが、FCSオクテットの数が整数のオクテットで不正なFCS（FCSエラー）か、またはオクテットの数が整数でない不正なFCS（アライメントエラー）が含まれます。Jabberパケットは、次の基準を満たすイーサネットフレームとして定義されます。

– パケットデータ長がMRUよりも長い。

– パケットに無効なCRCがある。

– 受信(Rx)エラーイベントが検出されませんでした。

- Collisions：受信したコリジョンです。ジャンボフレームが有効な場合、Jabberフレームのしきい値はジャンボフレームの最大サイズまで上げられます。

- 64バイトのフレーム：送受信された64バイトを含むフレーム。

- 65 ～ 127バイトのフレーム：送受信された65 ～ 127バイトを含むフレーム。

- 128 ～ 255バイトのフレーム：送受信された128 ～ 255バイトを含むフレーム。

- 256 ～ 511バイトのフレーム：送受信された256 ～ 511バイトを含むフレーム。

- 512 ～ 1023バイトのフレーム：送受信された512 ～ 1023バイトを含むフレーム。

- 1024バイト以上のフレーム：送受信された1024 ～ 2000バイトのフレームとジャンボフレーム。

ステップ4:（オプション）Clear Interface Countersをクリックして、選択したインターフェイスのカウンタをクリアします。

ステップ5:（オプション）OKをクリックして、インターフェイスの統計情報をクリアします。

ステップ6:（オプション）Refreshをクリックして、統計情報ページを更新します。

これで、スイッチのインターフェイスのRMON統計情報を正常に管理できるはずです。

すべてのインターフェイスのRMON統計情報の表示

ステップ 1：StatisticsページでView All Interfaces Statisticsをクリックして、テーブルビューにすべてのポートを表示します。

ステップ2:（オプション）「リフレッシュ・レート」ドロップダウン・リストからリフレッシュ・レートを選択します。これは、インターフェイスの統計情報が更新されるまでの時間です。

注：この例では、60秒が選択されています。

ステップ 3：Interface Typeドロップダウンリストからインターフェイスタイプを選択し、Goをクリックします。

注：この例では、ユニット1のポートが選択されています。

RMON Statistics Tableには、選択したスイッチのすべてのポートの統計情報が表示されます。

ステップ4:（オプション）Clear Interface Countersをクリックして、選択したインターフェイスのカウンタをクリアします。

ステップ5:（オプション）Refreshをクリックして、統計情報ページを更新します。

これで、スイッチのすべてのポートのRMON統計情報が正常に表示されました。

インターフェイスのグラフィックRMON統計情報ビュー

注：この機能は、Sx300およびSx500シリーズスイッチでは使用できません。

ステップ 1：StatisticsページでGraphic Viewボタンをクリックし、結果をグラフィック形式で表示します。

ステップ 2：Interface領域で、イーサネット統計情報を表示するインターフェイスを選択します。

注：この例では、ユニット1のポートGE2が選択されています。

注：Sx250シリーズスイッチなどの非スタッカブルスイッチがある場合、オプションはポートとLAGのみです。

ステップ3:（オプション）表示するフレームサイズを確認します。

注：この例では、256 ～ 511バイトのフレーム、512 ～ 1023バイトのフレーム、および1024 ～ 1023バイト以上のフレームが選択されます。

ステップ4:（オプション）Time Span領域で、表示するRMON統計情報のタイムスパンをクリックします。

注：この例では、Last Hourが選択されています。

グラフには、選択したインターフェイスとスイッチのフレームのRMON統計情報が表示されます。

これで、スイッチのインターフェイスのグラフィックRMON統計情報が正常に表示されるはずです。