目的

簡易ネットワークタイムプロトコル(SNTP)は、ネットワークタイムプロトコル(NTP)の簡易バージョンです。NTPは、ネットワーク上のクロックを同期するために使用されるプロトコルです。正確な時間から100ミリ秒以内の時間を提供しますが、トラフィックの認証は行いません。

スイッチのSNTP認証ページでは、管理者がネットワークタイムプロトコル(NTP)認証キーを設定して、時刻源を確認できます。SNTP認証は、NTPの複雑なフィルタリングメカニズムを提供しないため、強力な認証が必要ない状況でのみ使用してください。

このドキュメントでは、スイッチでSNTP認証を定義する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

SNTP認証の設定

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインします。

ステップ2:[Display Mode]ドロップダウンリストから[Advanced]を選択します。

ステップ3:[Administration] > [Time Settings] > [SNTP Authentication]を選択します。

ステップ4:[SNTP Authentication Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ5:[Apply]をクリックしてスイッチを更新します。

ステップ6:[Add]をクリックします。

ステップ7:[Authentication Key ID]フィールドに、このSNTP認証キーを識別するために使用する番号を入力します。

注：この例では、121110と入力します。

ステップ8：認証キーを選択します。次のオプションがあります。

- [User Defined (Encrypted)]：このオプションは、認証キーを暗号化します。

- [ユーザ定義（プレーンテキスト）(User Defined (Plaintext))]：このオプションは、認証キーをプレーンテキストで表示します。

注：この例では、[User Defined (Plaintext)]が選択されています。

ステップ9:（オプション）[Authentication Key]フィールドに認証に使用するキーを入力します。

注：この例では、12112010と入力します。

ステップ10:[Trusted Key Enable]チェックボックスをオンにすると、スイッチはこの認証キーを使用してSNTPサーバからのみ同期情報を受信できます。

ステップ11:[Apply]をクリックします。

ステップ12:（オプション）保存をクリックします。

これで、スイッチのSNTP認証設定が正常に設定されました。