目的

ネットワークでは、システム時間の設定が非常に重要です。同期されたシステムクロックは、ネットワーク上のすべてのデバイス間の参照フレームを提供します。ネットワークの管理、セキュリティ保護、計画、およびデバッグのあらゆる側面で、イベントが発生するタイミングが決まるため、ネットワーク時間の同期は重要です。クロックが同期されていないと、セキュリティ違反やネットワークの使用状況を追跡する際に、デバイス間でログファイルを正確に関連付けることはできません。

同期された時間は、ファイルシステムが存在するマシンに関係なく、変更時間を一貫させることが重要であるため、共有ファイルシステムの混乱を軽減します。

Cisco Small BusinessスイッチはSimple Network Time Protocol(SNTP)をサポートしており、有効にすると、デバイスの時刻とSNTPサーバからの時刻を動的に同期します。スイッチはSNTPクライアントとしてのみ動作し、他のデバイスにタイムサービスを提供できません。

この記事では、スイッチでSNMPユニキャストサーバを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチでのSNTPユニキャストサーバの設定

SNTPクライアントユニキャストの有効化

Webベースのユーティリティの[システム時刻(System Time)]ページでは、システム時刻、タイムゾーン、および夏時間(DST)を設定する方法が提供されます。

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロップダウンリストで[Advanced]を選択します。

注：この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。

注：Sx300またはSx500シリーズスイッチを使用している場合は、ステップ2に進みます。

ステップ2:[Administration] > [Time Settings] > [SNTP Unicast]の順に選択します。

注：SNTPクライアントユニキャストを動作させるには、メインクロックソース（SNTPサーバ）を有効にする必要があります。この機能を有効にする方法については、ここをクリックして手順を参照してください。

ステップ3:[Enable SNTP Client Unicast] チェックボックスをオンにして、デバイスがユニキャストSNTPサーバでSNTP事前定義のユニキャストクライアントを使用できるようにします。

ステップ4:[IPv4 Source Interface]領域で、SNTPサーバとの通信に使用されるメッセージの送信元IPv4アドレスとしてIPv4アドレスが使用されるIPv4インターフェイスを選択します。

注：[Auto]オプションを選択すると、システムは発信インターフェイスで定義されたIPアドレスから送信元IPアドレスを取得します。

注：この例では、VLAN1が選択されています。

ステップ5:[IPv6 Source Interface]領域で、SNTPサーバとの通信に使用されるメッセージの送信元IPv6アドレスとしてIPv6アドレスが使用されるIPv6インターフェイスを選択します。

注：このオプションは、Sx250、Sx350、SG350X、およびSx550Xシリーズスイッチでのみ使用できます。

注：この例では、[Auto]が選択されています。

ステップ6:[Apply]をクリックして設定を保存します。

これで、スイッチでSNTPクライアントユニキャスト機能が有効になったはずです。

ユニキャストSNTPサーバの追加

ステップ1:[Administration] > [Time Settings] > [SNTP Unicast]を選択します。

注：Sx250、Sx350、SG350X、およびSx550Xシリーズスイッチには、ユニキャストSNTPサーバテーブルに3つのデフォルトユニキャストSNTPサーバがあります。

- ユニキャストSNTPサーバテーブルには、ユニキャストSNTPサーバごとに次の情報が表示されます。

- SNTP Server:SNTPサーバのIPアドレス。優先サーバ（ホスト名）は、ストラタムレベルに従って選択されます。

- Poll Interval：ポーリングが有効か無効かを表示します。

- 認証キーID:SNTPサーバとデバイス間の通信に使用されるキーID。

- Stratum Level：参照クロックからの距離を数値で表します。ポーリング間隔が有効でない限り、SNTPサーバをプライマリサーバ（ストラタムレベル1）にすることはできません。

- Status:SNTPサーバのステータス。可能な値は次のとおりです。

- Up — SNTPサーバは現在正常に動作しています。

- Down:SNTPサーバは現在使用できません。

- Unknown:SNTPサーバのステータスが不明です。

- In Process：現在処理中のSNTPサーバへの接続。

- [Last Response]：このSNTPサーバから応答を受信した最後の日時。

- Offset：ローカルクロックに対するサーバクロックの推定オフセット（ミリ秒単位）。ホストは、RFC 2030で説明されているアルゴリズムを使用して、このオフセットの値を決定します。

- 遅延：サーバクロック間のネットワークパス上のローカルクロックに対する、サーバクロックのラウンドトリップ遅延（ミリ秒単位）の推定値。ホストは、RFC 2030で説明されているアルゴリズムを使用して、この遅延の値を決定します。

- [Source]:SNTPサーバの定義方法。例：手動またはDHCPv6サーバから実行します。

- Interface：パケットが受信されるインターフェイス。

ステップ2:[Add]をクリックしてユニキャストSNTPサーバを追加します。

ステップ3：サーバを識別する方法を指定する[Server Definition]の次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

次のオプションがあります。

- [IPアドレス別(By IP address)]:SNTPサーバがIPアドレスで識別されることを示します。

- By name:SNTPサーバがSNTPサーバリストの名前で識別されることを示します。このオプションを選択した場合は、ステップ7に進みます。

注：この例では、[By IP address]が選択されています。

ステップ4：目的のIPバージョンのオプションボタンをクリックします。

次のオプションがあります。

- バージョン6:IPv6アドレスタイプを示します。

- バージョン4:IPv4アドレスタイプを示します。このオプションを選択した場合は、ステップ7に進みます。

注：この例では、バージョン4が選択されています。

ステップ5:（オプション）バージョン6 IPアドレスタイプを選択した場合は、目的のIPv6アドレスタイプをクリックします。

次のオプションがあります。

- Link Local:1つのネットワークリンク上のホストを一意に識別するIPv6アドレスを示します。

- [Global]:IPv6アドレスが、他のネットワークから可視で到達可能なグローバルユニキャストであることを示します。このオプションを選択した場合は、ステップ7に進みます。

注：この例では、[Link Local]が選択されています。

ステップ6:（オプション）[Link Local IPv6]アドレスタイプを選択した場合は、[Link Local Interface]ドロップダウンリストからリンクローカルインターフェイスを選択します。

注：この例では、VLAN 1が選択されています。

ステップ7:SNTPサーバのIPアドレスまたは名前を入力します。形式は、選択したアドレスタイプによって異なります。

注：この例では、24.56.178.141が使用されているIPアドレスです。

ステップ8:（オプション）[Server Definition]に[By name]が選択されている場合は、[SNTP Server]ドロップダウンリストからSNTPサーバの名前を選択します。[other]を選択した場合は、隣接するフィールドにSNTPサーバの名前を入力します。

注：このオプションは、Sx300およびSx500シリーズスイッチでのみ使用できます。

注：この例では、time-a.timefreq.bldrdoc.govが選択されています。

ステップ9:（オプション）[Poll Interval]の[Enable]チェックボックスをオンにして、システム時刻情報のSNTPサーバのポーリングを有効にします。ポーリング用に登録されたNTPサーバがポーリングされ、クロックはストラタムレベルが最も低いサーバから選択されます。

ステップ10:（オプション）認証を有効にするには、[Authentication]の[Enable]チェックボックスをオンにします。

注：スイッチのSNTP認証の設定方法については、ここをクリックして手順を参照してください。

ステップ11:（オプション）認証が有効になっている場合は、[Authentication Key ID]ドロップダウンリストからキーIDを選択します。

ステップ12:[Apply]をクリックし、[Close]をクリックします。

ステップ13:（オプション）[Save]をクリックし、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

これで、スイッチに新しいSNTPサーバが正常に追加されました。

ユニキャストSNTPサーバの削除

ステップ1:[Unicast SNTP Server Table]で、削除するSNTPサーバの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ2:[Delete]ボタンをクリックして、SNTPサーバを削除します。

ステップ3:（オプション） 3つのデフォルトサーバを復元するには、[デフォルトサーバーの復元]をクリックします。

注：このオプションは、ユニキャストSNTPサーバテーブルに3台のデフォルトのユニキャストSNTPサーバがあるSx250、Sx350、SG350X、およびSx550Xシリーズスイッチにのみ適用されます。

ステップ4:（オプション）[Save]をクリックし、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

これで、ユニキャストSNTPサーバテーブルからユニキャストSNTPサーバが正常に削除されたはずです。