目的

Simple Network Management Protocol（SNMP；簡易ネットワーク管理プロトコル）は、ネットワーク内のデバイスに関する情報の記録、保存、および共有に役立つネットワーク管理プロトコルです。これにより、管理者はネットワークの問題に対処できます。通知フィルタでは、通知のオブジェクトID(OID)に基づいて管理ステーションに送信される特定のタイプのSNMP通知を許可します。Cisco Small Businessスイッチモデルオブジェクト識別子(OID)の詳細については、ここをクリックしてください。

このドキュメントでは、スイッチでSNMP通知フィルタを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチでのSNMP通知フィルタの設定

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインします。

ステップ2:[Display Mode]を[Advanced]に変更します。

注：このオプションは、SG300シリーズおよびSG500シリーズスイッチでは使用できません。これらのモデルがある場合は、ステップ3に進みます。

ステップ3:[SNMP] > [Notification Filter]を選択します。

ステップ4:[Add]をクリックし、新しいSNMP通知フィルタを作成します。

ステップ5:[Filter Name]フィールドに一意のフィルタ名を入力します。フィルタ名の長さは0 ～ 30文字です。

注：この例では、フィルタ名はSNMP_Notification_Filterです。

ステップ6:[Object ID Subtree（オブジェクトIDサブツリー）]フィールドで、新しいSNMPフィルタに含めるか除外するノードを選択する方法を定義するオプションボタンをクリックします。次のオプションがあります。

- [リストから選択(Select from List)]：このオプションを使用すると、リストからMIBツリーのノードを選択できます。

- [オブジェクトID]:[オブジェクトID]フィールドにオブジェクトIDを入力できます。

注：この例では、システムが選択されています。

ステップ7:（オプション）上矢印と下矢印をクリックして、選択したノードの親と兄弟の間をスクロールします。

ステップ8:[Include in filter]チェックボックスをオンにして、選択したMIBをフィルタに含めます。

ステップ9:[Apply]をクリックして変更を保存します。

ステップ10:（オプション）[保存]をクリックし、スタートアップコンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

これで、スイッチにSNMP通知フィルタが正常に追加されました。