目的

ループバック検出(LBD)は、ループ保護が有効になっているポートからループプロトコルパケットを送信することによってループを防止する、スイッチの機能です。スイッチがループプロトコルパケットを送信した後に同じパケットを受信すると、そのパケットを受信したポートをシャットダウンします。

LBDは、スパニングツリープロトコル(STP)とは独立して動作します。ループが検出されると、ループを受信したポートはシャットダウン状態になります。トラップが送信され、イベントがログに記録されます。ネットワーク管理者は、LBDパケット間の時間間隔を設定する検出間隔を定義できます。

- 指定したポートでLBDをアクティブにするには、次の条件を設定する必要があります。

- LBDはグローバルに有効になっています。

- LBDが特定のポートで有効になっている。

- ポートの動作ステータスはupです。

- ポートはSTPフォワーディング状態または無効状態です。

この記事では、Cisco 220シリーズSmart Plusスイッチでループバック検出を有効にする方法について説明します。

適用可能なデバイス

- Sx220シリーズ

[Software Version]

- 1.1.0.14

ループバック検出の有効化

ステップ 1：スイッチのWebベースユーティリティにログインし、Port Management > Loopback Detection Settingsの順に選択します。

ステップ 2：Loopback DetectionのEnableチェックボックスにチェックマークを入れます。

ステップ 3：Detection Intervalフィールドに値を入力します。これにより、LBDパケット間の時間間隔が秒単位で設定されます。

注：この例では、25が使用されています。

ステップ 4：[APPLY] をクリックします。

ステップ 5：構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存]ページに移動するか、ページの上部にあるアイコンをクリックします。

ポートのループバック検出の有効化

ステップ 1：Loopback Detection Port Setting Tableの下で、設定するポートのオプションボタンをクリックし、Editをクリックします。

注：この例では、ポートGE14が選択されています。

ステップ 2：Edit Loopback Detection Interface Settingsウィンドウが表示されます。Interfaceドロップダウンリストから、指定したポートがステップ1で選択したポートであることを確認します。それ以外の場合は、ドロップダウン矢印をクリックして適切なポートを選択します。

ステップ 3：Loopback Detection StateのEnableチェックボックスにチェックマークを入れます。

ステップ 4：[APPLY] をクリックします。

ステップ 5：構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存]ページに移動するか、ページの上部にあるアイコンをクリックします。

手順 6：Port Management > Loopback Detection Settingsウィンドウに戻り、設定を確認します。Loopback Detection Administrative StateはEnabledとなり、Operational StateはActiveとなります。

手順 7：LBDを有効にするポートごとに、ステップ1 ～ 4を繰り返します。

これで、スイッチの特定のポートでループバック検出が正常に有効になったはずです。