目的

Cisco Small Business 220シリーズスマートプラススイッチは、強力な製品パフォーマンスと信頼性を兼ね備えています。このシリーズは、より高いレベルのセキュリティ、管理、拡張性を提供し、最大のパフォーマンスを低コストで実現します。

このドキュメントの目的は、Cisco 220シリーズSmart Plusスイッチの製品およびハードウェアの仕様を示すことです。Cisco 220シリーズSmart Plusスイッチの機能およびその他の詳細については、ここをクリックしてください。

製品仕様

パフォーマンス

機能

説明

スイッチング容量

モデル名

転送レート（単位：百万パケット/秒）（mpps、64バイトパケット）

スイッチング容量（ギガビット/秒）

SF220-24

6.55

8.8

SF220-24P

6.55

8.8

SF220-48

10.12

13.6

SF220-48P

10.12

13.6

SG220-26

38.69

52

SG220-26P

38.69

52

SG220-50

74.40

100

SG220-50P

74.40

100

レイヤ 2 スイッチング

機能

説明

メディアアクセス制御(MAC)テーブル

最大8192個のMACアドレス

スパニング ツリー プロトコル（STP）

標準802.1dスパニングツリーのサポート（デフォルトで有効）

802.1wを使用した高速コンバージェンス：高速スパニングツリープロトコル(RSTP)

802.1sを使用するマルチスパニングツリープロトコル(MSTP)インスタンス

16インスタンスをサポート

ポートグループ化

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol(LACP)のサポート：

最大8グループ

グループあたり最大8ポート、各（ダイナミック）802.3adリンクアグリゲーションにつき16の候補ポート

送信元と宛先のMACアドレス、または送信元と宛先のMAC/IPに基づくロードバランス

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)

最大256のVLANを同時にサポート

ポートベースおよび802.1QタグベースのVLAN

管理VLAN

GUEST VLAN

自動音声VLAN

音声トラフィックは自動的に音声固有のVLANに割り当てられ、適切なレベルのQuality of Service(QoS)で処理されます

QinQ VLAN

VLANはサービスプロバイダーネットワークを透過的に横断し、顧客間のトラフィックを分離します

Generic VLAN Registration Protocol(GVRP)およびGeneric Attribute Registration Protocol(GARP)

ブリッジドドメインでVLANを自動的に伝播および設定するためのプロトコル

ヘッドオブライン(HOL)ブロッキング

HOLブロッキング防止

ジャンボ フレーム

最大9216のフレームサイズをサポート

セキュリティ

機能

説明

Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）

送信元および宛先MAC、VLAN IDまたはIPアドレス、プロトコル、ポート、Differentiated Services Code Point(DSCP)/IP優先順位、Transmission Control Protocol(TCP)/User Datagram Protocol(UDP)送信元および宛先ポート、802.1p優先順位、イーサネットタイプ、Internet Control Message Protocol(ICMP)パケット、Internet Group Management Protocol(IGMP)パケット、TCPフラグに基づくドロップまたはレート制限

最大512のルールをサポート

ポート セキュリティ

送信元MACアドレスをポートにロックする機能を作成し、学習するMACアドレスの数を制限する

IEEE 802.1X（オーセンティケータロール）

802.1X:RADIUS認証、ゲストVLAN、マルチホストモード

リモート認証ダイヤルインユーザサービス

(RADIUS)、Terminal Access Controller Access Control System(TACACS+)

RADIUSおよびTACACS認証をサポート、スイッチはクライアントとして機能

MAC アドレス フィルタリング

サポート

ストーム制御

ブロードキャスト、マルチキャスト、および不明なユニキャスト

Denial of Service(DoS)保護

DoS攻撃の防止

STPブリッジプロトコルデータユニット(BPDU)ガード

このセキュリティメカニズムは、ネットワークを無効な設定から保護します。BPDUガードが有効になっているポートでBPDUメッセージが受信されると、そのポートはシャットダウンされます。

セキュアシェル(SSH)プロトコル

SSHは、Telnetトラフィックに代わる安全な手段です。SCPもSSHを使用します。SSH v1およびv2がサポートされる

セキュアソケットレイヤ(SSL)

SSLサポート：すべてのHyper Text Transfer Protocol(HTTPS)セキュアなトラフィックを暗号化し、ブラウザベースの管理GUIにスイッチから非常にセキュアにアクセスできるようにします。

QoS

機能

説明

プライオリティレベル

ポートあたり8つのハードウェアキュー

スケジューリング

DSCPおよびサービスクラス(802.1p/CoS)に基づく完全優先および重み付けラウンドロビン(WRR)キュー割り当て

[Class of Service] >

ポートベース、802.1p VLANプライオリティベース、IPv4/v6 IP優先順位、タイプオブサービス(ToS)、およびDSCPベース、ディファレンシエーテッドサービス(DiffServ)、分類および再マーキングACL、信頼されたQoS

レート制限

入力ポリサー、出力シェーピングとレート制御、VLAN単位、ポート単位、およびフローベース

輻輳回避

グローバルなTCP損失同期を削減および防止するには、TCP輻輳回避アルゴリズムが必要です

マルチキャスト

機能

説明

IGMPバージョン1、2、および3スヌーピング

IGMPは帯域幅を大量に消費するマルチキャストトラフィックをリクエスタだけに制限、256のマルチキャストグループをサポート

IGMPクエリア

IGMPクエリアは、マルチキャストルータがない場合にスヌーピングスイッチのレイヤ2マルチキャストドメインをサポートするために使用されます

規格

機能

説明

規格

IEEE 802.3 10BASE-Tイーサネット、IEEE 802.3u 100BASE-TXファストイーサネット、IEEE 802.3ab1000BASE-Tギガビットイーサネット、IEEE 802.3ad LACP、IEEE 802.3zギガビットイーサネット、IEEE 802.3xフロー制御、IEEE 802.1D（STP、GARP、およびGVRP）、IEEE 802.1Q/p VLAN、IEEE 802.1w RSTP、IEEE 802.1sマルチSTP、IEEE 802.1Xポートアクセス認証、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 793、 813、RFC 879、RFC 896、RFC 826、RFC 854、RFC 855、RFC 856、RFC 858、RFC 894、RFC 919、RFC 922、RFC 920、RFC 950、RFC 1042、RFC 1071、RFC 1123、 1141、RFC 1155、RFC 1157、RFC 1350、RFC 1533、RFC 1541、RFC 1624、RFC 1700、RFC 1867、RFC 2030、RFC 2616、RFC 2131、RFC 2132、RFC 3146 RFC 3411、RFC 3412、RFC 3413、RFC 3414、RFC 3415、RFC 2576、RFC 4330、RFC 1213、RFC 1215、RFC 1286、RFC 1442、RFC 1451、RFC 1493、RFC 15 73、RFC 1643、RFC 1757、RFC 1907、RFC 2011、RFC 2012、RFC 2013、RFC 2233、RFC 2618、RFC 2665、RFC 2666、RFC 2674、RFC 2737、RFC 2819、 rfc 2863、RFC 1157、RFC 1493、RFC 1215、RFC 3416

IPv6

機能

説明

IPv6

IPv6ホストモード

イーサネット上のIPv6

IPv6/IPv4デュアルスタック

IPv6ネイバーおよびルータディスカバリ(ND)

IPv6ステートレスアドレス自動設定

パス最大伝送ユニット(MTU)ディスカバリ

重複アドレス検出(DAD)

ICMPバージョン6

IPv6 ACL

ハードウェアでのIPv6パケットのドロップまたはレート制限

Pv6 QoS

ハードウェアでのIPv6パケットの優先順位付け

マルチキャストリスナー検出(MLD v1/2)スヌーピング

必要なレシーバだけにIPv6マルチキャストパケットを配信する

IPv6アプリケーション

Web/SSL、Telnetサーバ/SSH、Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)クライアント、DHCP自動設定、Cisco Discovery Protocol(CDP)、Link Layer Discovery Protocol(LLDP)

サポートされるIPv6 Request for Comments(RFC)

RFC 4443（RFC2463の後継）:ICMPバージョン6

RFC 4291（RFC 3513の後継）:IPv6アドレスアーキテクチャ

RFC 4291 - IPv6アドレッシングアーキテクチャ

RFC 2460 - IPv6仕様

RFC 4861（RFC 2461の後継）:IPv6のネイバー探索

RFC 4862（RFC 2462の後継）:IPv6ステートレスアドレス自動設定

RFC 1981 - Path MTU discovery

RFC 4007 - IPv6スコープのアドレスアーキテクチャ

RFC 3484 – デフォルトのアドレス選択メカニズム

管理

機能

説明

Webユーザインターフェイス

組み込みのスイッチ設定ユーティリティにより、ブラウザベースのデバイス設定(HTTP/HTTPS)が簡単に行えます。設定、システムダッシュボード、システムメンテナンス、およびモニタリングをサポート

テキスト編集可能な設定ファイル

設定ファイルはテキストエディタで編集して別のスイッチにダウンロードできるため、大量導入が容易になります

コマンドライン インターフェイス（CLI）

スクリプト可能なCLI。完全なCLIがサポートされます。CLIでは、ユーザ権限レベル1および15がサポートされています

クラウドサービス

Cisco Small Business FindITネットワークツールのサポート

Simple Network Management Protocol（SNMP）

トラップをサポートするSNMPバージョン1、2c、3およびSNMPバージョン3のユーザベースのセキュリティモデル(USM)

標準管理情報ベース(MIB)

MIB-II(RFC1213)

IF-MIB(RFC2863)

ブリッジMIB(RFC4188)

Bridge-MIB-Extension(RFC2674)

RMON(RFC2819)

Etherlike MIB(RFC3635)

RadiusクライアントMIB(RFC2618)

エンティティMIB(RFC2737)

POWER-ETHERNET-MIB(RFC3621)

Syslog MIB(RFC3164)

汎用トラップMIB(RFC1215)

SNMP-COMMUNITY-MIB（コミュニティMIB）

SNMP-MIB(SNMP-MIB)

LLDP-MIB

LLDP-EXT-MED-MIB

IEEE8023-LAG-MIB

CISCOポートセキュリティMIB

CISCO-ENVMON-MIB

CISCO-CDP-MIB

リモート モニタリング（RMON）

組み込みRMONソフトウェアエージェントは、4つのRMONグループ（履歴、統計情報、アラーム、およびイベント）をサポートし、トラフィック管理、監視、および分析を強化します

IPv4およびIPv6デュアルスタック

移行を容易にする両方のプロトコルスタックの共存

ポート ミラーリング

ポートまたはVLAN上のトラフィックを別のポートにミラーリングして、ネットワークアナライザまたはRMONプローブで分析できます。最大8個の送信元ポートを1つの宛先ポートにミラーリングできます。4つのセッションがサポートされています。

Firmware Upgrade

- Webブラウザのアップグレード(HTTP/HTTPS)およびTrivial File Transfer Protocol(TFTP)

- 復元力のあるファームウェアアップグレードのためのデュアルイメージ

DHCP（オプション12、66、67、82、129、150）

DHCPオプションは、IPアドレス、自動設定（コンフィギュレーションファイルのダウンロードを使用）、DHCPリレー、およびホスト名を取得するための中央ポイント（DHCPサーバ）からの厳密な制御を促進します

時間同期

Simple Network Time Protocol（SNTP; シンプル ネットワーク タイム プロトコル）

ログインバナー

WebおよびCLI用の設定可能な複数のバナー

その他管理

HTTP/HTTPS、TFTPアップグレード、DHCPクライアント、BOOTP、ケーブル診断、ping、traceroute、syslog

ディスカバリ

機能

説明

ボンジュール

スイッチはBonjourプロトコルを使用して自身をアドバタイズします

LLDP-MED拡張を使用したLink Layer Discovery Protocol(LLDP)(802.1ab)

LLDPを使用すると、スイッチはデータをMIBに保存する隣接デバイスに対して識別情報、設定、および機能をアドバタイズできます。LLDP-MEDは、IP電話に必要な内線番号を追加するLLDPの拡張機能です。

Cisco Discovery Protocol

スイッチは、Cisco Discovery Protocolを使用して自身をアドバタイズします。接続されているシスコのネットワークデバイス、IP電話、およびワイヤレスアクセスポイントの簡単な情報を表示する

電力効率

機能

説明

EEE準拠(802.3az)

すべてのポートで802.3az Energy Efficient Ethernetをサポートし、リンク帯域幅が完全に使用されていないときの電力消費を大幅に削減

エネルギー検知

リンクのダウンを検出すると、ギガビットイーサネットおよび10/100 RJ-45ポートの電源を自動的にオフにします。

スイッチがリンクアップを検出すると、パケットを損失することなくアクティブモードが再開されます

Power Over Ethernet(Poe)

機能

説明

リストされている電力バジェット内のRJ-45ポート経由で供給される802.3af PoEまたは802.3at PoE+

スイッチは、ポート1からポート4への802.3af、802.3at、およびシスコ先行標準（レガシー）PoEをサポートし、ポートあたり最大30 Wの電力を供給します。スイッチは、他のRJ-45ポートで802.3afおよびシスコ先行標準（レガシー）PoEをサポートし、ポートあたり最大15.4 Wの電力を供給します。

これは、すべてのPoE対応モデルに適用されます。PoE電力を同時に供給するポートの最大数は、スイッチの合計PoEバジェット、およびPDデバイスの実際の電力要件によって決まります。

スイッチあたりのPoEで使用可能な総電力は次のとおりです。

モデル名

PoE専用の電源

PoE対応ポート数

SF220-24P

180 W

24

SF220-48P

375 W

48

SF220-26P

180 W

24

SF220-50P

375 W

48

先行標準PoE

シスコ先行標準PoEのサポート

インテリジェントなPoE電源管理

IEEE分類後のPowered Devices(PD)とのCDP/LLDP通信による詳細な電力ネゴシエーションのサポート

ハードウェア仕様

機能

説明

ボタン

リセットボタン

配線タイプ

10BASE-T/100BASE-TX用シールドなしツイストペア(UTP)カテゴリ5以上、UTPカテゴリ5

1000BASE-T用のイーサネット以上

LED

システム、リンク/アクション、速度

フラッシュ

32 MB

CPUメモリ

128 MB

ポート

モデル

システムポートの総数

RJ-45ポート

アップリンクポート

SF220-24

ファストイーサネットX 24 +ギガビットイーサネットX 2

24 ファースト イーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SF220-24P

ファストイーサネットX 24 +ギガビットイーサネットX 2

24 ファースト イーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SF220-48

ファストイーサネットX 48 +ギガビットイーサネットX 2

48 ファースト イーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SF220-48P

ファストイーサネットX 48 +ギガビットイーサネットX 2

48 ファースト イーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SG220-26

ギガビットイーサネットX 26

ギガビットイーサネットX 24

2ギガビットイーサネットコンボ

SG220-26P

ギガビットイーサネットX 26

ギガビットイーサネットX 24

2ギガビットイーサネットコンボ

SG220-50

50ギガビットイーサネット

ギガビットイーサネットX 48

2ギガビットイーサネットコンボ

SG220-50P

50ギガビットイーサネット

ギガビットイーサネットX 48

2ギガビットイーサネットコンボ

パケット バッファ

バッファは動的に共有されるため、すべてのポートですべての番号が集約されます

モデル名

パケット バッファ

SF220-24

4.1 MB

SF220-24P

4.1 MB

SF220-48

12 MB

SF220-48P

12 MB

SG220-26

4.1 MB

SG220-26P

4.1 MB

SG220-50

12 MB

SG220-50P

12 MB

サポートされるSFPモジュール

SKU

メディア

速度

最大距離

MFEFX1

マルチモード ファイバ

100 Mbps

2 km

MFELX1

シングルモードファイバ

100 Mbps

10 km

MFEBX1

シングルモードファイバ

100 Mbps

20 km

MGBSX1

マルチモード ファイバ

1000 Mbps

550 m

MGBLX1

シングルモードファイバ

1000 Mbps

10 km

MGBLH1

シングルモードファイバ

1000 Mbps

40 km

MGBBX1

シングルモードファイバ

1000 Mbps

40 km

MGBT1

UTPカテゴリ5

1000 Mbps

100 km

環境

機能

説明

寸法（幅X高さX奥行）

SF220-24、SF220-48、SG220-26、SG220-50:440 X 44 X 201 mm

SF220-24P、SG220-26P:440 X 44 X 250 mm

SF220-48P、SG220-50P:440 X 44 X 350 mm

ユニット重量

SF220-24:2.6 kg

SF220-24P:3.64 kg

SF220-48:2.98 kg

SF220-48P:5.12 kg

SG220-26:2.81 kg

SG220-26P:3.7 kg

SG220-50-JP:3.3 kg

SG220-50P:5.28 kg

電源

100 ～ 240 V、50 ～ 60 Hz、内部

認定

UL(UL 60950)、CSA(CSA 22.2)、CEマーキング、FCC Part 15(CFR 47)Class A、C-tick

動作温度

0 ～ 50°C

保管温度

-20 ～ +70 °C

動作湿度

10 ～ 90 %（相対湿度、結露しないこと）

保管湿度

10 ～ 90 %（相対湿度、結露しないこと）

消費電力

モデル名

緑の電源（モード）

システム消費電力

消費電力（PoE使用）

熱放散（BTU/時）

SF220-24

EEE +エネルギー検知

110 V=8.2 W

220 V=9.2 W

N/A

28.0

SF220-24P

EEE +エネルギー検知

110 V=19.9 W

220 V=21.1 W

110 V=191.5 W

220 V=188.5 W

653.4

SF220-48

EEE +エネルギー検知

110 V=13.2 W

220 V=13.7 W

N/A

45.0

SF220-48P

EEE +エネルギー検知

110 V=39.5 W

220 V=39.7 W

110 V=413 W

220 V=405 W

1409.2

SG220-26

EEE +エネルギー検知

110 V=18.9 W

220 V=18.2 W

N/A

64.5

SG220-26P

EEE +エネルギー検知

110 V=29.1 W

220 V=30.7 W

110 V=206.5 W

220 V=200.7 W

704.6

SG220-50

EEE +エネルギー検知

110 V=36.6 W

220 V=39.9 W

N/A

124.9

SG220-50P

EEE +エネルギー検知

110 V=59.4 W

220 V=63.2 W

110 V=426 W

220 V=427 W

1453.6

音響ノイズと平均故障間隔(MTBF)

モデル名

FAN（番号）

音響ノイズ

50 °CでのMTBF（時間）

SF220-24

ファンなし

N/A

603,729

SF220-24P

6300 rpmおよびファン速度制御x 2

<32°C=26.4dB

32°C ～ 40°C=38.6dB

>40°C=41.9dB

445,488

SF220-48

ファンなし

N/A

369,704

SF220-48P

4 pc/9500 rpmおよびファン速度制御

<32°C=39dB

32°C ～ 40°C=50.3dB

40 °C = 52 dB以上

210,753

SG220-26

ファンなし

N/A

342,867

SG220-26P

6300 rpmおよびファン速度制御x 2

<32°C=25.6dB

32°C ～ 40°C=37.2dB

>40°C=41.5dB

343,684

SG220-50

1 pc/6300 rpmファン速度制御なし

40.3dB

382,742

SG220-50P

4 pc/9500 rpmおよびファン速度制御

<32°C=39.1dB

32°C ～ 40°C=50.5 dB

40 °C = 52 dB以上

194,036