目的

この記事では、Cisco Business 220シリーズスイッチでGARP VLAN登録プロトコル(GVRP)を有効にして設定する方法について説明します。

概要

GVRPを使用すると、デバイスはVLAN設定情報を動的に交換して、VLANの設定を容易にできます。GVRPは、Generic Attribute Registration Protocol(GARP)に基づいています。 スイッチがGVRPおよびGVRP登録を介してVLAN情報を受信すると、受信インターフェイスはそのVLANに参加します。インターフェイスが存在しないVLANへの参加を試み、ダイナミックVLAN作成が有効になっている場合、スイッチは自動的にVLANを作成します。

GVRPはグローバルかつ各ポートでアクティブにする必要があります。アクティブ化されると、GARPパケットデータユニット(GPDU)を送受信します。定義されているがアクティブではないVLANは伝搬されない。VLANを伝搬するには、少なくとも1つのポートでアップ状態になっている必要があります。デフォルトでは、GVRPはグローバルおよびポートで無効になっています。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS220シリーズ（データシート） |2.0.0.17

GVRPの設定

手順 1

CBS220スイッチのWebユーザインターフェイス(UI)にログインします。

手順 2

[VLAN Management] > [GVRP Settings]を選択します。

手順 3

スイッチでGVRPをグローバルに有効にするには、[GVRP Global Status]チェックボックスをオンにします。

手順 4

[Apply]をクリックし、グローバルGVRPステータスを設定します。

手順 5

[Filter]から[Port]または[LAG]を選択します。[Interface Type equals to]ドロップダウンリスト。[Go]をクリックして、選択したインターフェイスタイプの設定を表示します。

手順 6

オプションボタンをクリックして、GVRPを設定するインターフェイスを選択し、[Edit]をクリックします。

ステップ7

次のフィールドを設定します。

- Interface：編集するインターフェイス（ポートまたはLAG）を選択します。GVRPをサポートするには、ポートをGeneralまたはTrunkモードで設定する必要があります。

- GVRP State：このインターフェイスでGVRPを有効にする場合に選択します。

- ダイナミックVLANの作成：選択したインターフェイスでVLANのGVRP情報を受信したときにVLANが存在しない場合、[ダイナミックVLANの作成(Dynamic VLAN Creation)]フィールドの[有効(Enable)]チェックボックスをオンにします。ダイナミックVLAN作成が無効になっている場合、スイッチは手動で作成されたVLANのみを認識します。

- GVRP Registration：選択したインターフェイス上のVLANに関するGVRP情報を受信したときに、選択したインターフェイスがVLANに参加するようにするには、[GVRP Registration]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。GVRP登録が無効になっている場合、インターフェイスは手動で設定されたVLANとだけ関連付けられます。

手順 8

[Apply]をクリックして、選択したインターフェイスの更新されたGVRP設定を保存します。

結論

やった！CBS220スイッチでGVRPが正常に設定されました。

その他の設定については、『Cisco Business 220シリーズスイッチアドミニストレーションガイド』を参照してください。