目的

この記事では、Cisco Business 220シリーズスイッチでスパニングツリープロトコル(STP)を設定する方法について説明します。

はじめに

STPは、ブロードキャストストームからレイヤ2ブロードキャストドメインを保護します。リンクをスタンバイモードに設定して、ネットワークループを防止するネットワークループは、ホスト間に代替ルートがある場合に発生します。これらのループにより、レイヤ2スイッチはネットワーク上でトラフィックを無限に転送し、ネットワーク効率を低下させます。STPは、ネットワーク上のエンドポイント間に一意のパスを提供します。これらのパスにより、ネットワークループの可能性が排除されます。STPは通常、ネットワークのループを防ぐために、ホストへの冗長リンクがある場合に設定されます。

該当するデバイス|ソフトウェアバージョン

- CBS220シリーズ（データシート） | 2.0.0.17

スパニングツリープロトコルの設定

手順 1

CBS220スイッチのWebユーザインターフェイス(UI)にログインします。

手順 2

Spanning Tree > STP Status and Global Settingsの順に選択します。

手順 3

スパニングツリーを有効にするには、Spanning Tree Stateチェックボックスにチェックマークを付けます。

手順 4

STP Operation Modeを選択します。

- Classic STP：任意の2つのエンドポイント間に単一のパスを提供し、ネットワーキングループを排除および防止します。

- 高速STP：ネットワークトポロジを検出して、スパニングツリーのコンバージェンスを高速化します。このオプションは、デフォルトで有効です。

- マルチSTP:RSTPに基づいています。レイヤ2ループを検出し、関連するポートによるトラフィックの送信を防止することで、これらのループの緩和を試みます。

手順 5

（オプション）STPがディセーブルになっているときに、ブリッジプロトコルデータユニット(BPDU)パケットを管理する方法を選択します。BPDUは、スパニングツリー情報を送信するために使用されます。BPDU Handlingモードを選択します。

- フィルタリング：スパニングツリーがインターフェイス上で無効になっている場合に、BPDUパケットをフィルタリングします。スイッチ間で交換されるBPDUパケットはごくわずかです。

- フラッディング：インターフェイスでスパニングツリーが無効な場合に、BPDUパケットをフラッディングします。すべてのBPDUパケットがすべてのスイッチ間で交換されます。

手順 6

Path Cost Default Valuesを選択します。これにより、デフォルトのパスコストをSTPポートに割り当てるために使用される方式が選択されます。インターフェイスに割り当てられるデフォルトのパスコストは、選択した方式によって異なります。

- Short：ポートパスコストの範囲を1 ～ 65,535で指定します。

- Long：ポートパスコストの範囲を1 ～ 200,000,000で指定します。

ステップ7

Bridge Settings領域で、Priority フィールドにブリッジプライオリティ値を入力します。BPDUの交換後、プライオリティが最も低いデバイスがルートブリッジになります。すべてのブリッジが同じプライオリティを使用する場合は、MACアドレスを使用してルートブリッジが決定されます。

ブリッジプライオリティ値は4096ずつ増分して指定します。たとえば、4096、8192、12288などです。デフォルト値は 32768 です。

手順 8

Hello Timeフィールドで、ルートブリッジが設定メッセージ間で待機する間隔（秒単位）を設定します。

手順 9

最大経過時間フィールドに最大経過時間の値を入力します。デバイスが自身の設定を再定義する前に、設定メッセージを受信せずに待機できる間隔（秒単位）。

手順 10

「Forward Delay」フィールドに転送遅延値を入力します。これは、ブリッジがパケットを転送する前にラーニングステートにとどまる間隔です。

手順 11

[APPLY] をクリックします。

Designated Root領域には、次の情報が表示されます。

- ブリッジID：ブリッジプライオリティはスイッチのMACアドレスにバインドされます。

- ルートブリッジID：ルートブリッジのプライオリティはスイッチのMACアドレスにバインドされます。

- ルートポート：このブリッジからルートブリッジへのパスコストが最も低いポート。

- ルートパスコスト：このブリッジからルートまでのパスのコスト。

- Topology Changes Counts（トポロジ変更カウント）：発生したSTPトポロジ変更の総数。

- Last Topology Change（最後のトポロジ変更）：最後のトポロジ変更が発生してから経過した時間間隔。日/時間/分/秒で表示されます。

結論

やったぞ！これで、CBS220スイッチでSTPが正常に設定されました。

設定の詳細については、『Cisco Business 220シリーズスイッチ管理ガイド』を参照してください。