目的

この記事では、グラフィカルユーザインターフェイス(GUI)を使用してCBS220スイッチでCisco Discovery Protocol(CDP)を設定する方法について説明します。

概要

Cisco Discovery Protocol(CDP)は、シスコデバイスが接続されている他のシスコデバイスとデバイス情報を共有するために使用するプロトコルです。これには、デバイスのタイプ、ファームウェアバージョン、IPアドレス、シリアル番号、およびその他の識別情報が含まれます。CDPはデフォルトで有効になっています。

CDP設定は、グローバルに、または個々のポートごとに調整できます。始めましょう！

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS220シリーズ（データシート） |2.0.0.17

CDPプロパティ

手順 1

CBS220スイッチにログインします。

手順 2

[Administration] > [Discovery CDP] > [Properties]を選択します。

手順 3

[CDP Status]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、スイッチでCDPをアクティブにします。

デフォルトでは有効になっています。

手順 4

CDPが有効になっていない場合は、スイッチがCDPパケットを受信したときに実行するアクションに対応するオプションボタンを選択します。次のオプションがあります。

- ブリッジング：VLANに基づいてパケットを転送します。

- フィルタリング：パケットを削除します。

- フラッディング：すべてのCDPパケットを、発信元ポートを除くすべてのポートに転送します。

手順 5

[CDP Voice VLAN Advertisement]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、CDPが有効で音声VLANのメンバーであるすべてのポートでCDPを介してスイッチに音声VLANをアドバタイズさせます。

手順 6

[CDP Mandatory TLVs Validation]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、必須TLV(type-length-value)を含まない着信CDPパケットを破棄します。

ステップ7

[CDP Version]フィールドで、使用するCDPのバージョン([Version 1]または[Version 2])を選択するラジオ・ボタンを選択します。

手順 8

CDP Hold Timeフィールドで、ラジオボタンを選択して、廃棄される前にCDPパケットが保持される時間を決定します。デフォルトの時間（180秒）を使用する場合は[デフォルトを使用]を選択し、カスタムの時間を10 ～ 255秒の間で指定する場合は[ユーザ定義]を選択します。

手順 9

[CDP Transmission Rate]フィールドで、ラジオボタンを選択して、CDPパケットの転送速度を秒単位で決定します。デフォルトの時間（60秒）を使用する場合は[デフォルトを使用]を選択し、カスタムの時間を5 ～ 254秒の間で指定する場合は[ユーザ定義]を選択します。

手順 10

[デバイスID形式]フィールドで、ラジオボタンを選択してデバイスIDの形式を決定します。

手順 11

[Source Interface]フィールドで、オプションボタンを選択して、発信CDPパケットのTLVフィールドで使用するIPアドレスを決定します。発信インターフェイスのIPアドレスを使用する場合はUse Defaultを選択し、インターフェイスを選択する場合はUser Definedを選択します(選択したインターフェイスのIPアドレスが使用されます)。

ステップ 12

[Syslog Voice VLAN Mismatch]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、音声VLANの不一致が検出されたときにsyslogメッセージを送信します。VLANの不一致は、着信フレームのVLAN情報がローカルデバイスのアドバタイズされた機能と一致しない場合です。

手順 13

[Syslog Native VLAN Mismatch]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、ネイティブVLANの不一致が検出されたときにsyslogメッセージを送信します。

ステップ 14

[Syslog Duplex Mismatch]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、デュプレックスのミスマッチが検出された場合にsyslogメッセージを送信します。

ステップ 15

[Apply] をクリックします。CDPプロパティが定義されます。

CDPポートの設定

[Port Settings]ページでは、ポートごとにCDPを有効/無効にできます。これらのプロパティを設定することで、プロトコルをサポートするデバイスに提供する情報の種類を選択できます。

手順 1

[Administration] > [Discovery CDP] > [Port Settings]をクリックします。

手順 2

ポートを選択し、[Edit]をクリックします。

手順 3

[Interface]フィールドには、[CDP Interface Settings]テーブルで選択したポートが表示されます。[ポート(Port)]ドロップダウンリストと[LAG]ドロップダウンリストを使用して、別のポートを選択し、設定するLAGをそれぞれ選択できます。

手順 4

[CDP Status]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、指定したポートでCDPを有効にします。

手順 5

[Syslog Voice VLAN Mismatch]フィールドで、[Enable] チェックボックスをオンにして、指定したポートで音声VLANの不一致が検出されたときにsyslogメッセージを送信します。VLANの不一致は、着信フレームのVLAN情報がローカルデバイスのアドバタイズされた機能と一致しない場合です。

手順 6

指定したポートでネイティブVLANのミスマッチが検出された場合、[Syslog Native VLAN Mismatch]フィールドで、[Enable] チェックボックスをオンにしてsyslogメッセージを送信します。

ステップ7

[Syslog Duplex Mismatch]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、指定したポートでデュプレックスのミスマッチが検出されたときにsyslogメッセージを送信します。

手順 8

[Apply] をクリックします。変更は、指定されたポートに適用されます。

手順 9

ポートの設定を別のポートに迅速にコピーするには、そのラジオボタンを選択し、[設定のコピー(Copy Settings)]アイコンをクリックします。「設定のコピー」ウィンドウが開きます。

手順 10

テキストフィールドに、指定したポートの設定をコピーするポートを（カンマで区切って）入力します。ポートの範囲を入力することもできます。[Apply] をクリックします。

結論

それだ！CDP設定は、グローバルに、またはCBS220スイッチの個々のポートで正しく設定されています。

その他の設定については、『Cisco Business 220シリーズスイッチアドミニストレーションガイド』を参照してください。