目的

この記事では、Cisco Business 220、250、および350シリーズスイッチでループバック検出を有効にする方法について説明します。

概要

ループバック検出(LBD)は、ループ保護が有効になっているポートからループプロトコルパケットを送信することによって、ループを防止するスイッチの機能です。スイッチがループプロトコルパケットを送出し、同じパケットを受信すると、そのパケットを受信したポートをシャットダウンします。

LBDは、スパニングツリープロトコル(STP)とは独立して動作します。 ループが検出されると、ループを受信したポートはシャットダウン状態になります。トラップが送信され、イベントが記録されます。ネットワーク管理者は、LBDパケット間の時間間隔を設定する検出間隔を定義できます。

指定したポートでLBDをアクティブにするには、次の条件を設定する必要があります。

- LBDはグローバルに有効になっています。

- 特定のポートでLBDが有効になっている。

- ポートの動作ステータスはupです。

- ポートがSTP ForwardingまたはDisabled状態である。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS220シリーズ（データシート） |2.0.0.17

- CBS250（データシート） | 3.1.0.57 （最新版をダウンロード）

- CBS350 （データシート） | 3.1.0.57 （最新版をダウンロード）

- CBS350-2X(データシート) | 3.1.0.57 （最新版をダウンロード）

- CBS350-4X(データシート) | 3.1.0.57 （最新版をダウンロード）

ループバック検出の有効化

手順 1

スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Port Management] > [Loopback Detection Settings]を選択します。

CBS 250および350シリーズスイッチの場合、上部のドロップダウンメニューから[詳細設定]を選択します。

手順 2

[Loopback Detection]の[Enable]チェックボックスをオンにします。

手順 3

[検出間隔]フィールドに値を入力します。これにより、LBDパケット間の時間間隔（秒）が設定されます。

この例では、30 が使用されます。

手順 4

[Apply] をクリックします。

手順 5

構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存(Copy/Save Configuration)]ページに移動するか、ページの上部にある[保存(Save)]アイコンをクリックします。

ポートでのループバック検出の有効化

手順 1

[Loopback Detection Port Setting Table]で、設定するポートのオプションボタンをクリックし、[Edit]をクリックします。

この例では、ポートGE2が選択されています。

手順 2

[Edit Loopback Detection Interface Settings]ウィンドウが表示されます。[インターフェス]ドロップダウン・リストから、指定したポートがステップ1で選択したポートであることを確認します。それ以外の場合は、ドロップダウン矢印をクリックし、正しいポートを選択します。

手順 3

[Loopback Detection State]の[Enable]チェックボックスをオンにします。

手順 4

[Apply] をクリックします。

手順 5

構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存(Copy/Save Configuration)]ページに移動するか、ページの上部にある[保存(Save)]アイコンをクリックします。

手順 6

[ポート管理] > [ループバック検出設定]ウィンドウに戻り、設定を確認します。[Loopback Detection Administrative State]と[Operational State]が[Enabled]に表示されます。

ステップ7

LBDを有効にするポートごとに、ステップ1 ～ 4を繰り返します。

結論

これで、Cisco Business 220、250、または350シリーズスイッチの特定のポートでLBDが正常に有効になりました。