目的

簡易ネットワークタイムプロトコル(SNTP)は、ネットワークタイムプロトコル(NTP)の簡易バージョンです。NTPは、ネットワーク上のクロックを同期するために使用されるプロトコルです。正確な時間から100ミリ秒以内の時間を提供しますが、トラフィックの認証は行いません。

スイッチのSNTP認証ページでは、管理者がネットワークタイムプロトコル(NTP)認証キーを設定して、時刻源を確認できます。SNTP認証は、NTPの複雑なフィルタリングメカニズムを提供しないため、強力な認証が必要ない状況でのみ使用してください。

このドキュメントでは、Cisco Business 250または350シリーズスイッチでSNTP認証を定義する方法について説明します。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS250（データシート） | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350 （データシート） | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350-2X(データシート) | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350-4X(データシート) | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

SNTP認証の設定

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインします。

ステップ2:[Display Mode]ドロップダウンリストから[Advanced]を選択します。

ステップ3:[Administration]を選択します。

ステップ4:[Time Settings] > [SNTP Authentication]を選択します。

ステップ5:[SNTP Authentication Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ6:[+]アイコンをクリックします。

ステップ7:[Authentication Key ID]フィールドに、このSNTP認証キーを識別するために使用する番号を入力します。

認証キーを選択します。次のオプションがあります。

- [User Defined (Encrypted)]：このオプションは、認証キーを暗号化します。

- [ユーザ定義（プレーンテキスト）(User Defined (Plaintext))]：このオプションは、認証キーをプレーンテキストで表示します。

[認証キー]フィールドに、認証に使用するキーを入力します。

[Trusted Key Enable]チェックボックスをオンにして、スイッチがこの認証キーを使用してSNTPサーバからのみ同期情報を受信できるようにします。

ステップ8:[Apply]をクリックします。

ステップ9：保存アイコンをクリックします。

これで、スイッチのSNTP認証設定が正常に設定されました。