目的

Cisco Small Businessマネージドスイッチは、コマンドラインインターフェイス(CLI)からリモートアクセスおよび設定できます。 CLIにアクセスすると、端末ベースのウィンドウにコマンドを入力できます。Webベースのユーティリティではなく、CLIを使用してスイッチでterminalコマンドを使用して設定する場合は、より簡単な方法です。レイヤ3モードの有効化などの特定のタスクは、CLIからのみ実行できます。

スイッチのCLIにリモートアクセスするには、SSHまたはTelnetクライアントを使用する必要があります。スイッチにリモートからアクセスする前に、まずスイッチでTelnetおよびSSHサービスを有効にする必要があります。

注：スイッチでTransmission Control Protocol（TCP；伝送制御プロトコル）とUser Datagram Protocol（UDP；ユーザデータグラムプロトコル）の設定を構成する方法については、ここをクリックしてください。

この記事では、次のクライアントを使用して、SSHまたはTelnetを介してスイッチのCLIにアクセスする方法について説明します。

- PuTTY：標準のTelnetおよびSSHクライアント。ここでインストーラをダウンロードし、Windowsコンピュータにインストールできます。

- ターミナル：すべてのMac OS Xコンピュータにプリインストールされているアプリケーション。シェルまたはコンソールとも呼ばれます。

重要：スイッチにSSHまたはTelnet接続する前に、スイッチのIPアドレスを設定する必要があります。手順についてはここをクリックしてください。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS250（データシート） | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350 （データシート） | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350-2X(データシート) | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350-4X(データシート) | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

SSHを介してスイッチのCLIにアクセスします

スイッチで設定されたアイドル時間が経過すると、SSHセッションは自動的に切断されます。SSHのデフォルトのアイドルセッションタイムアウトは10分です。

スイッチにSSH接続するには、プラットフォームを選択します。

PuTTYを使用するWindowsコンピュータ

ターミナルを使用するMacコンピュータ

PuTTYを使用してSSH経由でCLIにアクセスします

注：イメージは、使用しているWindowsオペレーティングシステムのバージョンによって異なります。この例では、Windows 7 Ultimateが使用され、PuTTYバージョンは0.63です。

ステップ1：コンピュータでPuTTYクライアントを起動します。

ステップ2：リモートからアクセスするスイッチのホスト名またはIPアドレスを[ホスト名（またはIPアドレス）]フィールドに入力します。

ステップ3:[Port]フィールドに、SSHセッションに使用するポート番号として22を入力します。

ステップ4:[Connection type]領域で[SSH]オプションボタンをクリックし、スイッチとの接続方法として[SSH]を選択します。

ステップ5:（オプション）セッションを保存するには、[Saved Sessions]フィールドにセッション名を入力します。

ステップ6:[Save]をクリックしてセッションを保存します。

ステップ7:（オプション）終了領域の[Close]ウィンドウで、オプションボタンをクリックして、終了時のSSHウィンドウの動作を選択します。

注：この例では、[Only on clean exit]が選択されています。

ステップ8:[Open]をクリックしてセッションを開始します。

ステップ9:SSHを使用してスイッチに接続するのが初めての場合、セキュリティ違反の警告が表示されることがあります。この警告により、スイッチを装った別のコンピュータに接続している可能性があることが分かります。ステップ4で[Host Name]フィールドに正しいIPアドレスを入力したことを確認したら、[Yes]をクリックしてRivest Shamir Adleman 2(RSA2)キーを更新し、新しいスイッチを追加します。

ステップ10：ログインに使用するスイッチのユーザ名とパスワードを入力します。これに応じて、[User Name]と[Password]フィールドには入力します。

これで、PuTTYを使用してSSHを介してスイッチのCLIに正常にリモートアクセスできました。

ターミナルを使用したSSHによるCLIへのアクセス

注：イメージは、使用しているMacコンピュータのオペレーティングシステムのバージョンによって異なる場合があります。この例では、macOS Sierraが使用され、ターミナルバージョンは2.7.1です。

ステップ1:[Applications] > [Utilities]に移動し、Terminal.appアプリケーションを起動します。

ステップ2:sshコマンドを入力してから、スイッチのCLIにアクセスするためのIPアドレスを入力します。

注：この例では、192.168.100.105です。

ステップ3：接続を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「Yes」と入力します。

ステップ4:[User Name]フィールドと[Password]フィールドに、スイッチのユーザ名とパスワードを適宜入力します。

これで、ターミナルを使用してSSHを介してスイッチのCLIに正常にリモートアクセスできたはずです。

Telnet経由でスイッチのCLIにアクセスします

スイッチで設定されたアイドル時間が経過すると、Telnetセッションは自動的に切断されます。Telnetのデフォルトのアイドルセッションタイムアウトは10分です。

スイッチにTelnet接続するには、プラットフォームを選択します。

PuTTYを使用するWindowsコンピュータ

ターミナルを使用するMacコンピュータ

PuTTYを使用してTelnet経由でCLIにアクセスします

注：イメージは、使用しているWindowsオペレーティングシステムのバージョンによって異なります。この例では、Windows 7 Ultimateが使用され、PuTTYバージョンは0.63です。

ステップ1：コンピュータでPuTTYクライアントを起動します。

ステップ2：リモートからアクセスするスイッチのホスト名またはIPアドレスを[ホスト名（またはIPアドレス）]フィールドに入力します。

注：この例では、192.168.100.105 が使用されます。

ステップ3:[Port]フィールドにTelnetセッションに使用するポート番号として23を入力します。

ステップ4:[Connection type]領域で[Telnet]オプションボタンをクリックし、スイッチとの接続方法として[Telnet]を選択します。

ステップ5:（オプション）セッションを保存するには、[Saved Sessions]フィールドにセッション名を入力します。

注：この例では、Telnetセッションが使用されています。

ステップ6:[Save]をクリックしてセッションを保存します。

ステップ7：オプション)終了エリアの閉じるウィンドウで、オプションボタンをクリックして、終了時のSSHウィンドウの動作を選択します。

注：この例では、[Never]が選択されています。

ステップ8:[Open]をクリックしてセッションを開始します。

ステップ9：ログイン時にスイッチのユーザ名とパスワードを入力します。[ユーザ名]フィールドと[パスワード]フィールドに応じて入力します。

これで、PuTTYを使用したTelnetを介して、スイッチのCLIに正常にリモートアクセスできました。

ターミナルを使用してTelnet経由でCLIにアクセスします

注：イメージは、使用しているMacコンピュータのオペレーティングシステムのバージョンによって異なる場合があります。この例では、macOS Sierraが使用され、ターミナルバージョンは2.7.1です。

ステップ1:[Applications] > [Utilities]に移動し、Terminal.appアプリケーションを起動します。

ステップ2:telnetコマンドを入力し、次にIPアドレスを入力して、スイッチのCLIにアクセスします。

ステップ3:[User Name]フィールドと[Password]フィールドに、スイッチのユーザ名とパスワードを適宜入力します。

これで、ターミナルを使用したTelnetを介してスイッチのCLIに正常にリモートアクセスできたはずです。