目的

この記事では、組み込みスイッチプローブがマネージャに接続していない場合にCisco Business Dashboard(CBD)を使用すると、証明書の名前に問題がある可能性があることを説明します。

ハードウェア

- Cisco Business 250および350シリーズスイッチ

[ソフトウェア（Software）]

- Cisco Businessダッシュボード

スクープです

署名付き証明書を使用してCBDを使用する場合、スイッチの組み込みプローブを使用する場合、スイッチはダッシュボードで証明書を信頼する必要があります。通常、これは、ルートCA証明書（ダッシュボード証明書に署名された）をスイッチにインストールする必要があることを意味します。

ルートCA証明書がスイッチにインポートされ、名前にスペースがある場合、スイッチはダッシュボード上の証明書を信頼できませんでした。スイッチがダッシュボードの証明書を信頼しない場合、埋め込みプローブは接続しません。

証明書名の確認方法

手順 1

スイッチのWebユーザー・インタフェース(UI)にログインし、ページの右上にある「詳細」を選択します。

手順 2

[Security] をクリックします。

手順 3

下にスクロールし、[Certificates Settings] > [CA Certificates Settings]を選択します。

手順 4

証明書を選択します。この例では、名前に単語間にスペースが表示されます。このシナリオでは、プローブがマネージャへの正常な接続に失敗します。証明書の名前にスペースがある場合は、削除して再作成する必要があります。

手順 5

証明書と削除アイコンをクリックします。

手順 6

追加アイコンをクリックします。

ステップ7

スペースのない証明書名を追加します。証明書情報をコピーして貼り付けます。名前にスペースを入れないでください。

結論

だから、それが問題だったなら、行けばいい。この回避策を監視して今後の更新を行うには、このリンクをクリックしてください。

証明書の詳細については、次を参照してください。

- Cisco Business Dashboardでの証明書の管理

- Cisco Business Dashboardで証明書を暗号化する方法

- Cisco Business DashboardおよびDNS検証による証明書の暗号化の使用方法