目的

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)は、物理ローカルエリアネットワーク(LAN)に関係なく、デバイスがイーサネットMACレイヤを介して相互に通信できるようにするポートグループです。ポートは、VLANとの間でデータの送受信が可能な場合、VLANのメンバです。VLAN内のポート宛てのすべてのパケットにVLANタグが付けられていない場合、ポートはVLANのタグなしメンバーです。ポートは、そのポートを宛先とするすべてのパケットにVLANタグが付いている場合、VLANのタグ付きメンバーです。VLANは通常、エンドポイントをワークグループとして分離するために使用されます。基本的な例として、音声用に別のVLANを、データ用に別のVLANを設定します。これにより、両方のデータタイプのパケットが互いに分離され、スイッチの使用率が最大化されます。

インターフェイスVLANは、アクセスポートやトランクポートなどの特定のモードに割り当てることができます。

- アクセスポート：割り当てられた特定のVLANとの間でのみトラフィックを伝送するポート。

- トランクポート：特定のスイッチからアクセス可能な任意またはすべてのVLANのトラフィックを伝送できるポート。

この記事では、スイッチのインターフェイスVLANをアクセスポートまたはトランクポートとして設定する方法を説明します。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS250（データシート） |3.0.0

- CBS350 （データシート） |3.0.0

- CBS350-2X(データシート) |3.0.0

- CBS350-4X(データシート) |3.0.0

インターフェイス設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[VLAN Management] > [Interface Settings]を選択します。

ステップ2:[Interface Settings Table]で、[Interface Type equals to]ドロップダウンリストからインターフェイスを選択し、[Go]をクリックします。次のオプションがあります。

- [Port]:1つのポートだけを設定する必要がある場合は、[Port]を選択します。

- Link Aggregation(LAG):LAG設定で定義されたポートのグループを設定する場合は、[LAG]を選択します。

注：次の例では、LAGが選択されています。

ステップ3：変更するポートまたはLAGのオプションボタンをクリックし、[Edit]をクリックします。

ポップアップウィンドウが表示され、前のページで選択したインターフェイスタイプが表示されます。

ステップ4：インターフェイスの目的のVLANモードに対応するオプションボタンを選択します。

- アクセス：インターフェイスは、単一のVLANのタグなしメンバーです。このモードで設定されたポートは、アクセスポートと呼ばれます。

- トランク：インターフェイスは最大1つのVLANのタグなしメンバーであり、1つ以上のVLANのタグ付きメンバーです。

- 一般：インターフェイスは、IEEE 802.1q仕様で定義されているすべての機能をサポートできます。インターフェイスは、1つ以上のVLANのタグ付きメンバーまたはタグなしのメンバーにすることができます。

- Customer：このオプションを選択すると、インターフェイスがQinQモードになります。これにより、プロバイダーネットワーク全体で独自のVLAN配置(PVID)を使用できます。デバイスに1つ以上のカスタマーポートがある場合、デバイスはQ-in-Qモードになります。

- [プライベートVLANホスト(Private VLAN-Host)]：インターフェイスを隔離モードまたはコミュニティとして設定します。次に、[Secondary VLAN-Host]フィールドで、隔離VLANまたはコミュニティVLANを選択します。

- [プライベートVLAN混合モード(Private VLAN-Promiscuous)]：インターフェイスを混合モードに設定します。

- VLAN Mapping-Tunnel：インターフェイスをVLANトンネルエッジポートとして設定します。

- [VLAN Mapping-One to One]:1つのエッジポートに対するVLANマッピングとして使用するインターフェイスを設定します。

注：この例では、[Trunk]が選択されています。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

ステップ6：ページに、設定が成功したことを示すチェックマークが表示されます。[Close] をクリックします。

インターフェイス設定テーブルに戻ります。

ステップ7：最近の設定を確認するように設定したインターフェイスモードを確認します。

ステップ8：現在の構成を永続的に保存するには、[保存(Save)]アイコンをクリックします。

これで、スイッチのインターフェイスVLANが正常に割り当てられました。