Web UI経由 CLI の場合

目的

この記事では、Cisco Business 350シリーズスイッチのスタック設定の設定方法について説明します。

概要

スタッキングにより、複数のデバイスを管理する手間をかけずに、ネットワーク容量を拡張できます。スタックされたスイッチは、単一の論理デバイスとして一括管理されます。場合によっては、スタックポートがリンクアグリゲーショングループ(LAG)のスタック内のメンバになり、スタックインターフェイスの帯域幅が増加することがあります。

次の用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

スタック構成の詳細については、ここをクリックして記事「スタック構成とは」を参照してください。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS350 （データシート） | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350-2X(データシート) | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

- CBS350-4X(データシート) | 3.0.0.69 （最新版をダウンロード）

このシリーズでスタック可能な特定のモデルについては、「CBS350モデルの比較」を参照してください。

スタックトポロジには、スタックのトポロジがチェーンかリングかが表示されます。この例では、トポロジはチェーンです。

Stack Activeスイッチには、スタックのアクティブユニットのユニットIDが表示されます。この例では、設定されているスイッチ（ユニット1）がスタックのアクティブです。

ステップ3：スタッキングポートとして設定するポートを少なくとも2つクリックします。他のスイッチに接続されているポートを含めます。

この例では、XG3とXG4が選択されています。

ステップ4：ドロップダウンリストからユニットIDを選択するか、[Auto]を選択してユニットIDをシステムに割り当てます。

この例では、1が選択されています。

[Unit x Stack Connection Speed]には、スタック接続の速度が表示されます。

ステップ5:[Apply and Reboot]をクリックします。

ステップ6：ポップアップメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。設定が実行コンフィギュレーションファイルにコピーされ、スタックがリブートされます。

ステップ7：スイッチのWebベースのユーティリティにログインします。

ネットワークの保護を強化するために、新しいパスワードを設定する必要があります。

ステップ8:[Administration] > [Stack Management]を選択します。スイッチにアクティブスイッチの設定が表示されます。

これで、アクティブユニットのスタック設定が完了しました。

スタンバイまたはメンバスイッチのスタック設定

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Stack Management]を選択します。

または、[はじめに]ページの[初期 設定]の下にある[スタックを管理]オプションをクリックします。

ステップ2：スタックモードのオプションをクリックします。次のオプションがあります。

- ネイティブスタック：スイッチは、すべてのユニットが同じタイプのスタックの一部です。

- ハイブリッドスタッキング：スイッチは、混合タイプのCBS 350デバイスで構成できるスタックの一部です。

どのモードを選択すればよいか分かりませんか。スタックモード選択ツールを使用してを調べることができます。

この例では、[ハイブリッドスタッキング]が選択されています。

スタックトポロジには、スタックのトポロジがチェーンかリングかが表示されます。

[スタックアクティブ]には、スタックのアクティブユニットのユニットIDが表示されます。

ステップ3：スタッキングポートとして設定するポートを少なくとも2つクリックします。他のスイッチに接続されているポートを含めます。

この例では、XG3とXG4が選択されています。

ステップ4：ドロップダウンリストからユニットIDを選択するか、[Auto]を選択してユニットIDをシステムに割り当てます。

この例では、[Auto]が選択されています。

[Unit x Stack Connection Speed]には、スタック接続の速度が表示されます。

ステップ5:[Apply and Reboot]をクリックします。

ステップ6：ポップアップメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

スイッチがリブートし、設定が適用されます。

ステップ7：アクティブスイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Stack Management]を選択します。

[Stack Management]ページに、アクティブおよびスタンバイスイッチの設定が表示されます。

ステップ8：手順1 ～ 8を繰り返して、メンバー単位を設定します。

これで、Cisco Business 350シリーズスイッチのスタック設定が完了しました。

CBS350スイッチに関する詳細な記事をお探しですか？詳細については、次のリンクを参照してください。

IPアドレスの設定             スタックモードセレクタ             スタッキングのガイドライン             SSHユーザ認証             SSHサーバ認証             パスワードの回復             PuTTYによるCLIへのアクセス             VLAN の作成             スイッチのリセット