目的

この記事の目的は、Cisco CatalystシリーズスイッチのWebユーザインターフェイス(UI)からIOS変換ツールを使用して、既存のCisco Catalyst 1000コンフィギュレーションファイルをCatalyst 1200/1300/1300X設定構文に変換する方法について説明することです。

該当するデバイス|ソフトウェアバージョン

- Cisco Catalyst 1200

- Cisco Catalyst 1300

- Cisco Catalyst 1300X

はじめに

IOS Conversion Tool（登録ユーザ専用）は、既存のCatalyst 1000のコンフィギュレーションファイルを新しいスイッチファミリで使用される構文に変換することで、Cisco Catalyst 1000スイッチからCisco Catalyst 1200、Catalyst 1300、またはCatalyst 1300Xプラットフォームに移行するネットワークのガイド付き移行パスを提供します。Catalyst 1200/1300/1300XスイッチのWeb UIには、オンライン変換ワークフローへの直接的なラウンチポイントが含まれています。これにより、ツールへのアクセスが簡素化され、移行計画の合理化に役立ちます。このプロセスが適用されるのは、Catalyst 1000のコンフィギュレーションファイルがソース入力として使用でき、その結果得られる出力がCatalyst 1200、Catalyst 1300、またはCatalyst 1300Xの展開を対象としている場合です。この機能は、ローカルスイッチ設定ではなく、移行準備の一部として使用されます。そのため、主な要件は、有効なCatalyst 1000コンフィギュレーションファイルと、Web UIおよびCiscoサインインページへのアクセスです。

IOS変換ツールの起動

ステップ 1

スイッチのWeb UIにログインします。この例では、Catalyst 1300スイッチが使用されています。

ステップ 2

Administration > IOS Configuration Conversionメニューに移動します。

手順 3

Goをクリックして、IOS Conversion Toolを開きます。https://cisco.com/go/iosconversiontoolにリダイレクトされます。

コンフィギュレーションのアップロードと変換

ステップ 1

リダイレクトされたシスコ変換ページで、Sign In with SSOボタンをクリックします。

ステップ 2

接続時にツールにアクセスするには、シスコにサインインする必要があります。ユーザは、自分のシスコアカウントを使用するか、GoogleまたはAppleアカウントを使用するかを選択できます。

手順 3

IOS CLI Migration Assistantユーザインターフェイスにリダイレクトされます。

このツールはCatalyst 1000のコンフィギュレーションファイルの変換用に最適化されていますが、他のスイッチモデルのコンフィギュレーションファイルの変換を提供します。他のプラットフォームから設定ファイルを変換する場合は、変換結果を徹底的にレビューすることをお勧めします。

ステップ 4

既存のCatalyst 1000コンフィギュレーションファイルをアップロードするオプションを選択します。

ソースファイルは、移行されるCatalyst 1000スイッチの現在の設定である必要があります。アップロードされたファイルの内容を確認して、正しいファイルがアップロードされたこと、およびファイルから欠落したデータがないことを確認します。

手順 5

（オプション）アップロードを確認したら、Remove Defaultsボタンを押します。これにより、IOSの実行コンフィギュレーションにリストされる必要のないデフォルト情報が削除されます。

手順 6

変換を実行する前に削除される行を示すポップアップが表示されます。Confirm & Remove Defaultsボタンをクリックして続行します。

手順 7

ターゲットプラットフォームを選択し、対応する青色の「変換後」ボタンをクリックします。この例では、Catalyst 1300プラットフォームが選択されています。

手順 8

ツールUIのTranslation Resultペインに進行状況インジケータが表示されます。変換の完了にかかる時間は、ソース設定ファイルのサイズと複雑さによって異なります。

変換後の内容を確認して保存する

ステップ 1

変換が完了したら、変換された設定を比較、コピー、ダウンロード、または評価への追加のいずれかを選択できます。

ステップ 2

サポート対象外のコマンドは赤で色分けされ、説明が表示されます。

手順 3

Compareボタンをクリックすると、ソースコンフィギュレーションファイルと変換後のファイルを比較する新しいポップアップウィンドウが開きます。

ステップ 4

設定の比較の下のリコール対象ドキュメントには、具体的に変換がどのように行われ、どのシスコドキュメントが変換のために参照されたかが示されます。Open Detail Viewerをクリックして、参照されたドキュメントの特定のセクションを表示します。

手順 5

評価に追加ボタンは、AIの翻訳エラーのトレーニングと修正に役立ちます。翻訳されたコードを編集してエラーを修正し、そのコードを評価セットに送信して翻訳エラーを修正することもできます。

手順 6

翻訳の概要を非表示にするオプションもあります。翻訳中、AIは設定にコメントを追加して、翻訳されないセクションを説明します。これは、変換が成功または失敗した場所を特定するのに役立ちますが、コードの読み取りが煩雑になる可能性があります。これを非表示にすると、結果が読みやすくなる場合があります。

結論

これで、IOS変換ツールの概要と、IOS変換ツールを使用してエンタープライズコンフィギュレーションファイルをCatalyst 1200、Catalyst 1300、およびCatalyst 1300Xコンフィギュレーションに変換する方法について学習しました。

詳細については、Catalystシリーズスイッチの『管理ガイド』を参照してください。

Cisco Catalyst 1200アドミニストレーションガイド

Cisco Catalyst 1300アドミニストレーションガイド

Cisco Catalyst 1300Xアドミニストレーションガイド