目的

この記事の目的は、Webユーザインターフェイス(UI)を介してCisco Catalyst 1300Xシリーズスイッチ上でOpen Shortest Path First(OSPF)を設定することです。

該当するデバイス|ソフトウェアバージョン

- Cisco Catalyst 1300Xシリーズスイッチ| 4.10.0.82

はじめに

OSPFは、効率的でスケーラブルなルート計算のためにネットワークで広く使用されているダイナミックリンクステートルーティングプロトコルです。Cisco Catalyst 1300Xシリーズスイッチは、OSPFv2（IPv4用）とOSPFv3（IPv6用）をサポートし、他のOSPF準拠デバイスとのシームレスな相互運用性を実現します。高度なOSPF機能は通常CLIを使用して設定されますが、Web UIは、プロセスの作成、エリアの割り当て、およびインターフェイスの設定を含む基本的なOSPFセットアップのための簡単なインターフェイスを提供します。このガイドでは、Web UIを使用したOSPFv2(IPv4)の設定に焦点を当て、最適なルーティングパフォーマンスとネットワークの安定性を確保します。

OSPFの詳細については、次の記事を参照してください。

- Catalyst 1300XスイッチのOSPFについて

- CLIを使用したCisco Catalyst 1300XシリーズスイッチのOSPFの設定

OSPFv2の設定フロー

- OSPFプロセスを作成し、ルータIDを割り当てます。複数のプロセスを作成できます。次の設定は、各プロセスごとに適用できます。

- プロセスに1つ以上の領域を追加します。各エリアについて：

1. デバイスのインターフェイスに設定されているIPアドレスからエリアネットワークを追加する。

2. エリアタイプと設定を定義します。

- ネットワークの設定.

1. OSPFv2プロセス

2. OSPFv2エリア

3. OSPFv2 IPv4ネットワーク

Web UIを使用したOSPFv2の設定

ステップ 1

Catalyst 1300Xスイッチにログインし、Advancedモードに入ります。

デフォルトのユーザー名とパスワードは、cisco/cisco です。

ステップ 2

OSPFv2は、デバイスでIPルーティングが有効になっている場合にのみアクティブになります。そのためには、IPV4 Configuration > IPv4 interfacesの順に選択し、IPv4 Routingを有効にします。

手順 3

IPv4 Configuration > OSPFv2 > OSPFv2 Processの順に移動します。

ステップ 4

Addをクリックして、新しいOSPFv2プロセスを作成します。

手順 5

OSPFv2プロセスに対して次を設定します。

- プロセスID – 内部で使用される識別パラメータ。ローカルに割り当てられ、任意の正の整数を指定できます。デフォルト値は1で、範囲は1 ～ 65535です。

- ルータID – プロセスに割り当てられたルータID。デフォルトルータIDを使用するか、ルータIDを手動で設定します。

- Shutdown – プロセスをシャットダウン状態で作成する場合に有効にします。

[APPLY] をクリックします。

実行中のOSPFv2プロセスのルータIDを変更すると、プロセスが自動的に再起動します。

Shutdownオプションを使用すると、トラフィックをアクティブにすることなくプロセス設定を構成できます。

手順 6

OSPFv2エリアテーブルは、IPv4ネットワークの異なるエリア内のルーティング情報を編成および管理するためにOSPFv2で使用されるデータ構造です。OSPFv2は、エリアを使用してルーティングを効率的に最適化および管理します。

OSPFv2 Areaに移動し、Addをクリックして1つ以上のエリアを作成します。

手順 7

Add OSPFv2 Areaポップアップウィンドウで、次のフィールドを設定します。

- プロセスID：ドロップダウンボックスからOSPFv2プロセスIDを選択します。選択したプロセスIDにエリアが関連付けられます。

- エリアID:Catalyst 1300XスイッチでエリアIDを定義するには、ドット付き10進表記を使用します。たとえば、エリア0にインターフェイスを追加する場合、エリアIDは0.0.0.0になります。

- シャットダウン：有効を選択して、シャットダウン状態のエリアを作成します。これにより、エリアを非アクティブ状態に保ちながら、エリア設定を行うことができます。

- Area Networks：エリアに追加する1つ以上のIpv4ネットワークを選択します。

- Stub/NSSA Area:：このエリアをスタブエリアまたはNSSA(Not So Stubby Area)として設定する場合に選択します。 このオプションは、エリアがバックボーンエリアでない場合（エリアIDが0.0.0.0ではない場合）にのみ使用できます。 このオプションを選択した場合は、次のフィールドの設定を続行します。

- Stub/NSSA：このエリアがスタブエリアかNSSAかを選択します。

- Default Summary Route Cost：スタブエリアまたはNot-So-Stubby Area(NSSA)に送信されるデフォルトの集約ルートのコストを指定します。 使用可能なオプションの1つを選択します。

1. デフォルト：値は1

2. ユーザー定義 – 範囲： 1 - 16777214

- ABRサマリーアドバタイズメント：エリア境界ルータ(ABR)がスタブエリアにサマリーリンクアドバタイズメントを送信できるようにします。

トランスレータの役割とトランスレータの安定性間隔は、領域がNSSAとして定義されている場合にのみ設定できます。

- トランスレータロール：NSSA境界ルータが無条件でタイプ7 LSAをタイプ5 LSAに変換するかどうかを指定します。

1. Alwaysを選択すると、NSSA境界ルータは、他のNSSA境界ルータのトランスレータステートに関係なく、常にType-7 LSAをType-5 LSAに変換します。

2. NSSA境界ルータがRFC 3101、セクション3.1で説明されているトランスレータの選択プロセスに関与するように指定するには、Candidateを選択します。

- Translator Stability Interval – 選択したトランスレータが、サービスが不要になったと判断した後に、変換タスクを続行する秒数を指定します。デフォルト値は 40 秒です。

Applyをクリックして、エリアを作成します。

エリア0(0.0.0.0)はバックボーンエリアであり、すべてのOSPF展開に存在する必要があります。スタブエリアまたはNSSAエリアを使用して、特定のネットワークセグメントのルーティングを最適化する。

手順 8

ナビゲーションペインでOSPFv2 IPv4 Networksに移動し、OSPFv2 IPv4エリアネットワークを表示、編集、または設定します。

手順 9

OSPFv2 IPV4エリアネットワークテーブルを編集するには、テーブルからOSPFv2プロセスを選択し、編集アイコンをクリックします。

手順 10

次のように設定します。

- 設定するプロセスID、エリアID、およびエリアネットワークを選択します。

- インターフェイスのコストを設定します。デフォルトのコストまたはユーザ定義のコスト(範囲1 ～ 65535)を選択します。 パスコストは、Cost = Reference Bandwidth / Interface Bandwidthの数式を使用して計算されます。参照帯域幅は10 Gbpsです。

- Shutdown：オプションで、OSPFv2ネットワークを管理ダウン状態に設定します。

インターフェイスコストはOSPFパス選択に影響を与える。必要に応じて原価を調整し、工順設定を管理します。

ベスト プラクティス

- ネットワーク内の各OSPFプロセスに一意のルータIDを使用する。

- エリア0をバックボーンとして指定し、他のすべてのエリアをバックボーンに接続します。

- スタブまたはNSSAエリアを使用して、小さなセグメントのルーティングオーバーヘッドを削減します。

- 変更後、設定を定期的にバックアップします。

- OSPFプロセスとインターフェイスステータスを監視して、最適なパフォーマンスを実現します。

- 高度なOSPF機能（ルート集約、再配布など）の場合、GUIに制限がある可能性があるため、CLIを使用します。

- OSPFの使用率が増加すると、CPUとメモリに影響を与える可能性があります。それに応じて、ネットワーク設計とOSPFの役割を計画します。

結論

これで、Web UIを使用してCatalyst 1300Xスイッチの基本的なOSPF設定を行う方法が分かりました。

Catalyst 1300XスイッチのOSPF機能の詳細については、『Catalyst 1300X 管理ガイド』および『CLIガイド』を参照してください。