目的

この記事の目的は、Catalyst 1200または1300スイッチでリブートまたは工場出荷時設定へのリセットを実行する方法を説明することです。

該当するデバイス|ソフトウェアバージョン

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91（データシート）

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91（データシート）

はじめに

Cisco Catalyst 1200および1300スイッチでは、手動によるリブートと工場出荷時状態へのリセットの両方が可能です。

リセット機能は、ネットワークデバイスの実行コンフィギュレーション設定または現在のコンフィギュレーション設定を削除し、元のデフォルト設定に復元するために使用されます。デバイス全体を再設定する必要がある場合は、手動リセットを推奨します。

ファームウェアのバージョンのアップグレード時など、リブートまたは再起動が必要になる場合があります。

スイッチの手動リブート

デバイスをリブートすると、実行コンフィギュレーションが削除されます。何らかの設定を再実行する必要がない限り、リブートの前に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションとして保存しておくことが重要です。

スイッチに物理的にアクセスできる場合は、デバイスのリセットボタンを5 ～ 10秒間押し続けて、スイッチをリブートします。LEDライトがゆっくりと点滅し、ボタンを放すとデバイスが再起動します。

Webユーザインターフェイス(UI)を使用したスイッチのリブート

ステップ 1

Catalyst 1200または1300スイッチにログインし、Administration > Rebootの順に選択します。

ステップ 2

次のいずれかの再起動オプションを選択します。

- Immediate：すぐにリブートします。

- Date：スケジュール再起動の日付（月/日）と時刻（時間と分）を入力します。

- In：デバイスをリブートする指定日数、時間数、および分数を入力します。通過できる最大期間は24日です。

この例では、Immediateが選択されています。

手順 3

（オプション）

Restore to Factory Defaultsにチェックマークを付けて、再起動プロセス中に工場出荷時のデフォルト設定に復元します。また、コンフィギュレーションファイルをクリアするためにClear Startup Configuration Fileにチェックマークを入れるオプションもあります。

ステップ 4

Rebootをクリックします。

工場出荷時のデフォルトに戻す

Catalystスイッチは工場出荷時のデフォルトにリセットできます。これにより、デフォルト設定から変更されたすべての設定が削除されます。

工場出荷時状態へのリセットの主な理由は次のとおりです。

- リブートしてもデバイスが正常に動作せず、解決策が明らかでない場合。

- 最初からやり直すために、受信したデバイスの設定をクリアする必要があります。

オプション 1

前のセクションで示したように、Web UIを使用してリブートを実行する際に、スイッチを工場出荷時のデフォルト設定に復元するオプションがあります。

オプション 2

ステップ 1

すべてのイーサネットケーブルをスイッチから取り外します。

ステップ 2

電源をオンにした状態で、Resetボタンを15 ～ 20秒間押し続けます。LEDライトがすばやく点滅し、ボタンを放すとスイッチが工場出荷時の状態にリセットされます。処理が完了したら、イーサネットケーブルを使用してコンピュータを直接接続し、スイッチにアクセスします。

結論

これで、Catalyst 1200または1300スイッチをリブートするか、工場出荷時の状態にリセットする方法が分かりました。

Catalyst 1200 および 1300 スイッチの詳細については、次のページを参照してください。

- Why Upgrade to Cisco Catalyst 1200 or 1300 Series Switches Feature Comparison

- Cisco Catalyst 1200 and 1300 Series Switches At-a-Glance

いずれかのリンクをクリックして、Catalyst 1200およびCatalyst 1300シリーズスイッチの追加サポートドキュメントにアクセスしてください。