目的

Voice over Internet Protocol(VoIP)は、インターネットなどのInternet Protocol（IP；インターネットプロトコル）ネットワークを介して音声コールを伝送する方法です。

このドキュメントでは、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータで新しいVoIPサービスを作成し、Quality of Services(QoS)を維持する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

手順

セッション開始プロトコル(SIP)の設定

注:VOIPサービスに使用するポートについては、VOIPサービスプロバイダーのWebサイトを参照してください

ステップ 1：RV042ルータのグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)を使用して、System Management > Bandwidth Management.の順に選択します。

ステップ 2：Service managementタブをクリックします。

ステップ 3：サービス管理ページで、Service managementをクリックし、Service Nameフィールドにサービスの名前（VOIP 1など）を入力します。

ステップ 4：Protocolドロップダウンメニューから、VOIPサービスで使用されるプロトコルを選択します。該当するプロトコルについては、VOIPサービスプロバイダーのマニュアルまたはWebサイトを参照してください。一部のVoIPデバイスはUDPプロトコルを使用します。

ステップ 5：Port Rangeで、Session Initiation Protocol（SIP；セッション開始プロトコル）の範囲を入力します。このプロトコルは、音声通信セッションを制御するために使用されます。ポート範囲は5060 ～ 5070で、すべてのアクティブポートをカバーします。適切なSIP範囲については、VoIPサービスプロバイダーの指示を参照してください。

手順 6：Add to Listをクリックして、設定済みのサービスを追加します。

手順 7：RTPプロトコルの2番目のサービスを追加するには、Service Nameフィールドに名前を入力します。このサービスは、着信トラフィックと発信トラフィックの両方に必要です。たとえば、ポート範囲10000は、すべてのアクティブポートがカバーされていることを25000認します。ステップ2 ～ 6に従って、RTPプロトコルの設定を完了します。

ステップ8:Add to list> OKの順にクリックして、サービスを追加します。

ステップ9:Saveをクリックして設定を保存します。