目的

ダイナミックドメインネームシステム(DDNS)は、管理者がIPアドレスをドメイン名にマッピングするために使用します。ただし、ダイナミックIPアドレスがある場合、IPアドレスは随時変更されます。DDNSはこれらの変更を監視し、現在のIPアドレスにドメイン名をマッピングし続けます。これは、Webサイトまたはサーバにドメイン名を指定したいが、ISPからダイナミックIPアドレスが与えられた場合に便利です。

このドキュメントでは、RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのDDNSの設定方法について説明します。

注：この機能をデバイスで使用するには、ユーザは2つのDNSプロバイダーのいずれかとアカウントを持っている必要があります。DynDNSの場合は、www.dyndns.orgに移動し、www.3322.orgに移動します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

ダイナミックDNS設定

ステップ1：ルータ設定ユーティリティにログインし、[Setup] > [Dynamic DNS]を選択します。[Dynamic DNS]ページが開きます。

ステップ2：ダイナミックDNSを設定するWANの[Edit]ボタンをクリックします。[動的DNS設定の編集]ページが開き、新しいフィールドが表示されます。

ステップ3:[Service]ドロップダウンリストからドメインのDDNSサービスプロバイダーを選択します。

オプションは次のとおりです。

・ Disable:WANインターフェイスでダイナミックDNSが無効になっています。

・ DynDNS:DDNSサービスプロバイダーをDyndns.orgに設定します。

・ 3322.org — DDNSサービスプロバイダーを3322.orgに設定します。

ステップ2:[Username]フィールドにDDNSアカウントのユーザ名を入力します。

注：[登録]をクリックして、指定したサービスプロバイダー（DynDNSまたは3322）に対応するWebページにリダイレクトします。

ステップ3:[Password]フィールドにDDNSアカウントのパスワードを入力します。

ステップ4:[Host Name]フィールドにホスト名を入力します。

ドメインに関連する現在のインターネットIPアドレスが[インターネットIPアドレス]フィールドに表示されます。

ステータスフィールドには、DNSのユーザに関する情報が表示されます。このフィールドには、ユーザが正しいかどうか、アクティブかどうか、認証中にエラーが表示されたかどうかを示します。

ステップ5:[保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリックして変更を取り消します。