目的

バーチャルプライベートネットワーク(VPN)は、リモートユーザのデバイスをパブリックネットワークを介して仮想的に接続し、セキュリティを提供するために使用されるプライベートネットワークです。[VPN Summary]ページには、使用可能なVPNトンネルの数、使用可能なVPNトンネルの数、使用されているトンネルの数など、VPNトンネルの一般情報が表示されます。このページには、ゲートウェイからゲートウェイ、クライアントからゲートウェイ、およびグループVPNのステータス情報も表示されます。

この記事では、RV0XXシリーズVPNルータのVPN Summaryページに記載されている情報について説明します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.2.08

VPNの概要

ステップ1：ルータ設定ユーティリティにログインし、[VPN] > [Summary]を選択します。[概要]ページが開きます。

要約

・ Tunnel(s) Used：使用中のトンネルの数を表示します。

・ Tunnel(s) Available:VPN接続に使用可能なトンネルの総数を表示します。

ステップ1:（オプション）トンネルに関する詳細情報を表示するには、[Details]をクリックします。新しいウィンドウが表示されます。

•No. — VPN接続に使用されるトンネル番号。

・ Name:VPN接続に使用されるトンネル名。

・ Status:VPN接続の現在のステータス。

- Connected：トンネルは現在VPN接続に使用されています。

- Waiting for Connection：トンネルが使用されますが、接続の確立を待機しています。

・フェーズ2 Enc/Auth/Grp:VPN接続に使用される認証。

・ Local Group：ローカルグループのIPアドレスとサブネットマスク。

・リモートグループ：リモートグループのIPアドレスとサブネットマスク。

・リモートゲートウェイ：リモートゲートウェイのIPアドレス。

ステップ2:（オプション）トンネルのデータを更新する場合は、[更新]をクリックします。

ステップ3:[閉じる]をクリックしてウィンドウを閉じます。

VPNトンネルステータス

・ Tunnel(s) Enabled:VPN接続が有効になっているトンネルの数を表示します。これは、VPN接続用に正しく設定されたトンネルの数を示します。

・ Tunnel(s) Defined — VPN接続に定義されているトンネルの数を表示します。これは、有効および無効のトンネルを含むVPN接続に使用可能なトンネルの数を示します

接続テーブル

ゲートウェイからゲートウェイへの接続、およびクライアントからゲートウェイ（単一）へのVPN接続を表示します。

•No. — VPN接続に使用されるトンネル番号。

・ Name:VPN接続に使用されるトンネル名。

・ Status:VPN接続の現在のステータス。

- Connected：トンネルは現在VPN接続に使用されています。

- Waiting for Connection：トンネルが使用されますが、接続の確立を待機しています。

・フェーズ2 Enc/Auth/Grp:VPN接続に使用される認証。

・ Local Group：ローカルグループのIPアドレスとサブネットマスク。

・リモートグループ：リモートグループのIPアドレスとサブネットマスク。

・リモートゲートウェイ：リモートゲートウェイのIPアドレス。

ステップ1:（オプション）現在トンネルに接続していない場合は、[Connect]をクリックしてVPNトンネルに接続します。

ステップ2:（オプション）現在VPNトンネルに接続している場合は、[切断(Disconnect)]をクリックして接続を中止します。

ステップ3:（オプション）新しいゲートウェイをゲートウェイに追加するか、クライアントをゲートウェイVPNに追加するには、[Add]をクリックします。

ステップ4:（オプション）インストールされているVPNの情報を編集するには、設定列の下のEditをクリックします。

ステップ5:（オプション）VPNを削除するには、[Delete]をクリックします。

注：ゲートウェイをゲートウェイVPNに追加する方法の詳細については、「RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのゲートウェイからゲートウェイへのVPNの設定」を参照してください。ゲートウェイVPNにクライアントを追加する方法の詳細については、「RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのVPNクライアント用のリモートアクセストンネル（クライアントからゲートウェイ）のへの)の設定」を参照してください。

グループVPN接続テーブル

グループVPN接続テーブルには、クライアントからゲートウェイグループへのVPNに関する一般情報が表示されます。

・ Group Name:VPN接続に使用されるグループ名。

・ Connected Tunnels — VPNトンネルにログインしているユーザの数。

・フェーズ2 Enc/Auth/Grp:VPN接続に使用される認証。

・ Local Group：ローカルグループのIPアドレスとサブネットマスク。

・ Remote Client：リモート・クライアントのドメイン名。

・ Remote Client Status:VPN接続のVPNグループ、IPアドレス、および接続時間の詳細情報（秒単位）。

・ Tunnel Test:VPNトンネルがVPN接続に使用されるかどうかトンネルステータス。

ステップ1:（オプション）現在トンネルに接続していない場合は、[Connect]をクリックしてVPNトンネルに接続します。

ステップ2:（オプション）現在VPNトンネルに接続している場合は、[切断(Disconnect)]をクリックして接続を中止します。

ステップ3:（オプション）新しいグループVPNを追加するには、[Add]をクリックします。

ステップ4:（オプション）インストールされているVPNの情報を編集するには、[Edit]をクリックします。

ステップ5:（オプション）VPNを削除するには、[Delete]をクリックします。

VPNクライアントのステータス

[VPN Client Status]テーブルには、VPN Clientに関する詳細情報が表示されます。

•No.— VPNクライアントのID番号。

・ユーザ名：VPNユーザを識別するために使用される一意の名前。

・ステータス：クライアントのVPN接続の現在のステータス。

- Offline：トンネルは使用されません。

- Connected：トンネルは現在VPN接続に使用されています。

- Waiting for Connection：トンネルが使用されますが、接続の確立を待機しています。

・ Start Time — VPNクライアントがVPN接続を確立した開始時刻。

・ End Time:VPNクライアントがVPN接続を停止する終了時間。

・ Duration:VPN接続のアクティブな時間。

ステップ1:（オプション）接続を中止する場合は、[切断]の下のチェックボックスをオンにして特定の接続を指定し、[切断]をクリックします。