目的

帯域幅管理は、ネットワークの輻輳を回避するために使用できるネットワークリンク上の通信を測定および制御するために使用されます。

この記事では、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでレート制御と優先帯域幅管理を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

帯域幅管理

ISPが提供する最大帯域幅

ステップ 1：ルータ設定ユーティリティにログインし、[System Management] > [Bandwidth Management] を選択します。[Bandwidth Management] ページが開きます。

ステップ 2：各WANの[Upstream]フィールドにアップストリーム帯域幅を入力します。アップストリームは、ユーザがインターネットに送信できるデータの最大量です。これは、ISP（インターネットサービスプロバイダー）によって指定されます。デフォルト値は512 Kbit/秒です。

ステップ 3：各WANの[Downstream]フィールドにダウンストリーム帯域幅を入力します。ダウンストリームとは、ユーザがインターネットから受信できるデータの最大量です。これは、ISP（インターネットサービスプロバイダー）によって指定されます。デフォルト値は512 Kbit/秒です。

レート制御帯域幅

各サービスおよびWANインターフェイスの最小帯域幅レートと最大帯域幅レートを区別して制御するには、このオプションを選択します。

ステップ 1：[Rate Control]オプションボタンをクリックして、ネットワーク内のアプリケーション帯域幅を管理します。

ステップ 2：レート制御管理を適用するWANの[Interface]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3：インターフェイスに適用するサービスをサービスドロップダウンリストから選択します。サービスは、送受信されるデータのプロトコルとポートを提供します。

注：目的のサービスが利用できない場合は、「新しいサービスの追加」セクションを参照してください。

ステップ 4：指定したWANに割り当てる範囲IPアドレスを[IP]フィールドに入力します。

ステップ5:[direction]ドロップダウンリストから、インターフェイスに適用する方向を選択します。次の2つの値が考えられます。

・アップストリーム：ユーザが情報をネットワークに送信できる速度。

・ダウンストリーム：ユーザがネットワークから情報を受信する速度。

手順 6：インターフェイスに割り当てる最小レートを[Min]に入力します。Rateフィールド最小レートは、1秒あたりの送信データの最小量（Kbit/秒）です

手順 7：インターフェイスに割り当てる最大レートを[Max]に入力します。Rateフィールド最大レートは、1秒あたりに送信されるデータの最大量（Kbit/秒）です

ステップ 8：レート制御を有効にするには、[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ 9：[Update]をクリックすると、設定が[Bandwidth Management Table]に表示されます。

ステップ 10：Saveをクリックして、帯域幅の設定を保存します。

プライオリティ帯域幅

高優先度サービスと低優先度サービスを指定してアップストリームおよびダウンストリームの帯域幅を制御するには、このオプションを選択します。

ステップ 1：[Priority] オプションボタンをクリックして、ネットワーク内のアプリケーション帯域幅を管理します。

ステップ 2：プライオリティ管理を適用するインターフェイスの[WAN] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3：サービスドロップダウンリストから、レートコントロールに適用するサービスを選択します。サービスは、送受信するデータのプロトコルとポートを提供します。

注：目的のサービスが使用できない場合は、「新しいサービスの追加」セクションを参照して新しいサービスを追加してください。

ステップ 4：レートコントロールに適用する方向を方向ドロップダウンリストから選択します。次の2つの値が考えられます。

・アップストリーム：ユーザが情報をネットワークに送信できる速度。

・ダウンストリーム：ユーザがネットワークから情報を受信する速度。

ステップ 5：[Priority]ドロップダウンリストから、優先度管理に割り当てる優先度を選択します。使用できる値は2つあります。

・ [高(High)]：プライオリティ管理は、高いプライオリティで処理される可能性が高くなります。

・ Low：プライオリティ管理は低いプライオリティで処理されます。

手順 6：[Enable] フィールドのチェックボックスをオンにして、優先度管理を有効にします。

手順 7：[Add to list] ボタンをクリックすると、設定が[Bandwidth Management]テーブルに表示されます。

ステップ 8：Saveをクリックして、帯域幅の設定を保存します。

新しいサービスの追加

サービスは、送受信されるデータを制御するために使用されます。サービスは、データが使用するプロトコルとポートを確立します。

ステップ 1：[Service Management] ボタンをクリックします。[Service Management] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2：[Service Name]フィールドに、サービスに割り当てる名前を入力します。

ステップ 3：[Protocol]ドロップダウンリストから、新しいサービスに割り当てるプロトコルを選択します。次の3つのオプションを使用できます。

・ TCP:Transmission Control Protocol（TCP；伝送制御プロトコル）は、トラフィックを常に無傷で送信しますが、UDPよりも低速です。

・ UDP:User Datagram Protocol(UDP)はトラフィックを迅速に送信しますが、パケットの整合性は保証しません。

・ IP：インターネット・プロトコルは、インターネットを介したデータの配信または伝送を管理するために使用されます。

ステップ 4：新しいサービスが使用するポートの範囲を入力します。

ステップ 5：[Update] をクリックします。新しいサービスがサービス管理テーブルに表示されます。

手順 6：OKをクリックして設定を保存します。

ステップ7（オプション）サービスを更新するには、目的のサービスを選択して[Update] をクリックし、フィールドを更新して[OK] をクリックします。

ステップ8:（オプション）サービスを削除するには、目的のサービスを選択し、[Delete] をクリックして、[OK] をクリックします。

注：デフォルトサービスは削除または更新できません。