目的

スタティックルーティングは、パケットが宛先に到達するために通過する必要がある、手動で設定されたパスです。ネットワークの現在のトポロジに関してルータ間の通信が存在しない場合、ルータ間の直接通信を確立するようにスタティックルートを設定できます。スタティックルートは、次に使用するルートを常に計算する必要がないため、ダイナミックルーティングよりもネットワークリソースを少なく使用します。スタティックルートは、ルータ間でパケットが移動する必要がある固定パスを作成します。この記事では、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでスタティックルーティングを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- RV016

- RV042

- RV042G

- RV082

[Software Version]

- v4.2.1.02

スタティック ルーティングの設定

ステップ 1：ルータ設定ユーティリティにログインし、Setup > Advanced Routingの順に選択します。Advanced Routingページが開きます。

ステップ 2：Destination IPフィールドに宛先アドレスを入力します。宛先IPアドレスは、スタティックルートを割り当てる先のアドレスです。

ステップ 3：Subnet Maskフィールドに宛先アドレスのサブネットマスクを入力します。サブネットマスクは、IPアドレスのどの部分がネットワークアドレスで、どの部分がホストアドレスであるかを指定します。

ステップ 4：Default GatewayフィールドにゲートウェイのIPアドレスを入力します。ゲートウェイは、有線ルータと指定されたネットワーク間の通信を可能にします。ゲートウェイは、2つの異なるネットワーク間をブリッジし、相互に通信できるようにします。

ステップ 5：Hop Countフィールドにホップ数を入力します。 データパケットがネットワークデバイスのノードを通過するたびに、宛先に向けて1ホップが形成されます。ホップカウントは、データパケットが送信元から宛先まで行ったホップ数を示します。

手順 6：Interfaceドロップダウンリストから、このスタティックルートに使用するインターフェイスを選択します。

- WAN1、WAN2：ルータがネットワークにインターネット接続を提供する場合。

- LAN：ルータがLAN上のゲートウェイルータからインターネット接続を取得する場合。

手順 7：Add to Listをクリックして、設定したスタティックルートをリストに追加します。最大30個まで入力できます。

ステップ8:（オプション）スタティックルートを更新する場合は、ルートリストからルートを選択し、必要なフィールドを更新して、Updateをクリックします。

ステップ9:（オプション）スタティックルートリストからスタティックルートを削除する場合は、リストからルートを選択してDeleteをクリックします。

ステップ10:（オプション）リストに新しいスタティックルートを追加するには、Add Newをクリックします。新しいスタティックルートを追加する場合は、ステップ2 ～ 6に従います。

ステップ 11Saveをクリックして、設定を保存します。

これで、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータのスタティックルーティング設定が正常に設定されました。