目的

高度なルーティングでは、ルーティング情報を表示し、スタティックルーティングとダイナミックルーティングを設定できる柔軟性が提供されます。スタティックルーティングは、手動で設定された固定パスを介してネットワークルーティングを提供します。スタティックルートが最も簡単ですが、手動で設定されているため注意が必要です。ダイナミックルーティングは、ソフトウェアアプリケーションによるネットワークルーティングを提供します。ソフトウェアアプリケーションは、ネットワークの宛先を動的に学習し、その情報を他のルータにアドバタイズします。

このドキュメントでは、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでダイナミックルーティングとスタティックルーティングを設定するために、高度なIPv6ルーティングを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

IPv6ルーティングの有効化

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、[Setup] > [Network] を選択します。[Network] ページが開きます。

ステップ 2：IP Mode領域のDual-Stack IPオプションボタンをクリックして、IPv6ルーティングを設定します。

ステップ 3：下にスクロールして[Save] をクリックし、設定を保存します。

高度なIPv6ルーティングの設定

ステップ 1：Router Configuration Utilityにログインし、Setup > Advanced Routingの順に選択します。[Advanced Routing] ページが開きます。

ステップ 2：[IPv6] タブをクリックします。[IPv6 Advanced Routing]ページが開きます。

動的で高度なIPv6ルーティングの設定

ダイナミックルーティングを使用すると、ルータは送信元と宛先の間の最適なルートを自動的に計算できます。また、何らかの変更が発生した場合に、ルータが自動的にルーティングテーブルを調整することもできます。

ステップ 1：デバイスでダイナミックルーティングを有効にする場合は、[Enable RIPng] チェックボックスをオンにします。Routing Information Protocol（RIP；ルーティング情報プロトコル）は、ルータが他のルータにルーティング情報を自動的にブロードキャストできるようにするダイナミックルーティングプロトコルです。このプロトコルを使用すると、送信元と宛先の間のベストパスを計算し、変更が発生した場合にルーティングテーブルを調整できます。

ステップ 2：下にスクロールして[Save] をクリックし、設定を保存します。

スタティックで高度なIPv6ルーティングの設定

スタティックルーティングは、ルーティングテーブルにルーティングパスを手動で追加できる強力で高度な機能です。スタティックルーティングを使用するルータは、手動を介さずに変更が発生しても、ルーティングテーブルを自動的に変更することはできません。スタティックルートは、ネットワーク管理者が設定および維持する必要があります。通常は、スタブネットワークとデフォルトルートを設定するために使用されます。最大30のスタティックルートを追加できます。

ステップ 1：[Destination IP Address]フィールドにリモートLANの宛先IPv6アドレスを入力します。

ステップ 2：[Prefix]フィールドに宛先IPアドレスのプレフィックス長を入力します。

ステップ 3：[Default Gateway]フィールドに、特定のスタティックルートが設定されているルータのIPアドレスを入力します。

ステップ 4：[Hop Count]フィールドに、トラフィックが宛先に到達するために通過するルータまたはノードの数を入力します。最大ホップカウントは15です。

ステップ 5：スタティックルートが設定されているインターフェイスのドロップダウンリストから、適切なインターフェイスを選択します。

・ LAN：スタティックルートが設定されたルータは、LANに接続されたゲートウェイルータからインターネット接続を取得します。

・ WAN 1：スタティックルートが設定されたルータは、インターネット接続を介して他のネットワークに接続します。

・ WAN 2：スタティックルートが設定されたルータは、セキュアなインターネット接続を介して他のネットワークに接続します。

手順 6：[リストに追加（Add to List）] をクリックします。新しいエントリがテーブルに追加されます。

ステップ7（オプション）リストからスタティックルートを削除するには、対応するスタティックルートをクリックし、Deleteをクリックします。

ステップ8:（オプション）スタティックルートを編集するには、対応するスタティックルートをクリックして選択し、[Update] をクリックして情報を編集します。

ステップ9:（オプション）新しいエントリを追加するには、[Add New] をクリックして前のステップに従います。

ステップ 10：下にスクロールして[Save] をクリックし、設定を保存します。