目的

ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)は、デバイスがネットワーク上で互いを検出できるようにするネットワークプロトコルのセットです。検出されたデバイスは、データ共有、通信、およびエンターテイメントのネットワークサービスを確立できます。

このドキュメントの目的は、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでUPnPを設定する方法を説明することです。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.2.08

UPnPの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Setup > UPnPの順に選択します。UPnPページが開きます。

ステップ 2：UPnP機能を有効にするには、Yesオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：Serviceドロップダウンリストから、適切なサービスと、UPnPデバイスに適用するサービスの定義済みポートを選択します。

注：必要なサービスが使用できない場合は、「サービス管理」の項を参照してください。

ステップ 4：Name or IP Addressフィールドに、UPnPデバイスのIPアドレスまたは名前を入力します。

ステップ 5：それぞれのIPアドレスに対してこの機能を有効にするには、Enableチェックボックスにチェックマークを付けます。

手順 6：[リストに追加（Add to List）] をクリックします。新しいエントリがリストに表示されます。

ステップ7:（オプション）UPnPリストからエントリを編集するには、編集するエントリをリストから選択し、必要な情報を編集して、Updateをクリックします。

ステップ8:（オプション）UPnPリストからエントリを削除するには、削除するエントリをリストから選択して、Deleteをクリックします。

ステップ 9：[Save] をクリックして、設定を保存します。

ステップ 10：Viewをクリックして、UPnP転送テーブルを表示します。UPnP Forwarding Table Listウィンドウが開きます。

使用可能なオプションは、次のように定義されます。

・サービス名：サービス名を表します。

・プロトコル：サービスに使用されるプロトコルを表します。

•内線番号Port：サービスの外部ポートを表します。

・内部ポート：サービスの内部ポートを表します。

・ IP Address:UPnPデバイスのIPアドレスを表します。

・ Enable:UPnPが有効か無効かを表します。

Service Management

Service Managementセクションは、UPnP設定の新しいサービスを作成するために使用されます。

ステップ 1：[サービス管理（Service Management）] をクリックします。

Service Managementウィンドウが表示されます。

ステップ 2：Service Nameフィールドにサービス名を入力します。

ステップ 3：Protocolドロップダウンリストから適切なプロトコルタイプを選択します。

使用可能なオプションは、次のように定義されます。

・ TCP（Transmission Control Protocol；伝送制御プロトコル）：保証された配信を必要とするアプリケーションによって使用されるトランスポート層プロトコル。

・ UDP(User Datagram Protocol)：データグラムソケットを使用して、ホストとホスト間の通信を確立します。

ステップ 4：External Portフィールドに外部ポートを入力します。

注：作成されたサービスに標準のポート番号がある場合、その番号を外部ポート番号として使用する必要があります。

ステップ 5：Internal Portフィールドに内部ポートを入力します。

注：外部ポート番号を使用できます。ただし、セキュリティを高めるために、他のポート番号も使用できます。

手順 6：[リストに追加（Add to List）] をクリックします。サービスフィールドにサービスが表示されます。

ステップ7:（オプション）サービスを削除するには、削除するサービスをリストから選択して、Deleteをクリックします。

ステップ8:（オプション）サービスを編集するには、更新するサービスをリストから選択し、必要な情報を編集して、Updateをクリックします。

ステップ 9：[OK] をクリックします。これにより、ウィンドウが閉じ、UPnPページに戻ります。