指定日

2016年12月20日

解決日

N/A

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

RV320

1.3.2.02

問題の説明

RV320のスループットは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)のOptimum Onlineで予想よりも遅くなっています。100 MbpsのISPインターネット接続では、わずか30 Mbpsのダウンスピードです。使用されるモデムはCisco DPQ3925です。

現在のステータス

WANを100半二重に設定すると最大70 Mbpsのスループットが得られ、WANを100全二重に設定すると約7 ～ 8 Mbpsのスループットが得られます。デバッグファイルが収集されましたが、報告されたネットワーク環境と同じ設定で完全な速度を確認していたため、開発者はこの問題を再現できませんでした。この問題は今後言及される予定です。