目的

インターネットプロトコルバージョン6 (IPv6)移行は、IPv6ネットワークに属するホストが別のインターネットプロトコルバージョン4 (IPv4)ネットワークを介して通信するのに役立ちます。IPv6への移行は通常、IPv4ヘッダー内のIPv6パケットのカプセル化によって実現されます。VPNルータは、IPv6への移行に6to4メカニズムを使用します。このメカニズムは、IPv4インターネットまたはネットワークを介して、内部IPv6ネットワークと宛先IPv6ネットワークを接続します。このメカニズムでは、IPv4アドレスの16進数形式で2002を追加することによって、IPv6アドレスプレフィックスを変換します。次に、IPv6パケットはIPv4ヘッダーにカプセル化され、IPv4インターネットまたはネットワークを介して送信されます。このドキュメントでは、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでIPv6移行を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

IPv6移行の設定

注：IPv6移行の設定を行う前に、IPモードをデュアルスタックIPに変更する必要があります。変更しないと、エラーメッセージのウィンドウが表示され、デュアルスタックを変更するパスが示されます。IPv6用のデュアルスタックを設定する方法については、『RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでの高度なIPv6ルーティングの設定』を参照してください。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Setup] > [IPv6 Transition] を選択します。[IPv6 Transition] ページが開きます。

ステップ 2：[Enable 6to4 Tunnel] チェックボックスをオンにして、6to4 IPv6移行を有効にします。IPv4パケットアドレスのようなIPv6パケットアドレスの交換のためのトンネルを確立する。

注：IPv6移行はデフォルトで有効になっています。

ステップ 3：Saveをクリックして設定を保存するか、Cancelをクリックして設定の変更を元に戻します。