概要

RV340W Dual WAN Gigabit VPN Router with WirelessはRV34xシリーズの一部であり、RV340のワイヤレス製品です。使いやすく、柔軟性が高く、高性能で耐久性に優れており、小規模企業に最適です。RV340Wは、Webフィルタリング、アプリケーション制御、IPソースガードなどのセキュリティ機能が追加され、小規模オフィスやリモート従業員に対して、安全性の高い、ブロードバンド、有線、およびワイヤレス接続を提供します。これらの新しいセキュリティ機能により、ネットワーク上で許可されたアクティビティを微調整することも容易になります。

この記事では、ワイヤレス対応RV340WデュアルWANギガビットVPNルータの機能と利点を紹介します。

製品機能

- 4つの外部無線アンテナ（デュアルバンド）によるワイヤレス接続。

- 一連のアプリケーションポリシーを通じてネットワークを保護するアプリケーション制御。

- 悪意のあるWebサイトや業務に関係しないWebサイトを保護するためのWebフィルタリング。270億を超えるURLをフィルタリング

- 特定のWebサイトへのアクセスを制限するためのコンテンツフィルタリング。

- 在宅勤務者用のテレワーカークライアント。

- IP Security(IPsec)サイト間VPNは、リモートの従業員や複数のオフィスにセキュアな接続を提供します。

- 実証済みのステートフルパケットインスペクション(SPI)ファイアウォールとハードウェア暗号化による強力なセキュリティ

- デュアルWANポート

- バックアップおよび復元用のデュアルUSBポート、および3G/4Gモデムフェールオーバーまたは代替プライマリ接続用のデュアルUSBポート。

- 高性能ギガビットイーサネットポートにより、大容量のファイル転送と複数のユーザを可能にします。

- シンプルなインストールと直感的なWebベースのユーティリティ

- FindITネットワーク管理サポート

パッケージの内容

a)    b

c)                   d

e)                     f

a) RV340WデュアルWANギガビットVPNルータ（ワイヤレス）

b)イーサネットケーブル

c)クイックスタートガイド

d)電源アダプタ

e)コンソールケーブル

f)4フォームパッド

最小要件

- PoEをサポートするスイッチまたはルータ、PoEインジェクタ、またはAC電源アダプタ

- Webベースの設定用のJava対応Webブラウザ

デフォルト設定

パラメータ

デフォルト値

ユーザ名

cisco

Password

cisco

LAN IPアドレス

192.168.1.1

フォールバックLAN IP

192.168.1.1

サブネットワークマスク

255.255.255.0

製品ビュー

前面パネルビュー

前面パネルには、モデル番号、リセットボタン、および電源、VPN、診断、LAN、WAN、WLAN、USB用のいくつかのLEDが表示されます。

背面パネルビュー

背面パネルには、Wi-Fiボタン、USB 1ポート、WANポート1および2、LANポート1 ～ 4、コンソールポート、オン/オフスイッチ、12VDC 2.5A電源アダプタポート、および4つの調整可能な外部無線アンテナが表示されます。

右側パネルビュー

技術詳細

ステータスLED

このLEDは、デバイスの状態を示します。

機能

LED名

LEDの動作

LINK/ACTおよび速度

トップLED

LAN1 ～ 4

緑

- OFF – リンクが検出されません

- 点滅：リンクが検出され、Rx/Txデータ

ギガビット

下部LED

LAN1 ～ 4

緑

- オフ：10 M/100 Mリンクが検出されたか、リンクがありません

- ソリッド：1,000 Mのリンクが検出されました

電源

PWR

緑

- [OFF]：デバイスの電源がオフになります。

- ソリッド：電源がオンで起動します。

- 点滅 – 起動中

DMZ

DMZ

緑

- [オフ(OFF)]：デバイスがオフであるか、DMZが無効です。

- ソリッド：DMZが有効です。

VPN

VPN LED

緑

- OFF：電源が定義されていないか、VPNトンネルが定義されていないか、すべてのVPNトンネルが無効になっています。

- 点灯：少なくとも1つのVPNトンネルがアップしています。

- 点滅 – Rx/Txデータ

オレンジ

- 点灯：有効なVPNが起動していません。

Diagnostic

DIAG

赤

- OFF – 電源が入っていないか、ブートが開始されます。

- 遅い点滅 – ファームウェアをアップグレードしています。

- 高速点滅：ファームウェアのアップグレードが失敗しています。

- Solid – アクティブおよび非アクティブの両方のファームウェアイメージまたはレスキューモードで、システムのブートに失敗しました。

USB

USB 1およびUSB 2

緑

- 消灯 – 電源が無いか、USBが検出されていないか、USBが接続されているが認識されない。

- ソリッド：USBがISPに接続され、USBが認識されます。

- 点滅 – Rx/Txデータ

WAN

WAN 1およびWAN 2

緑

- オフ：10 M/100 Mリンクが検出されたか、リンクがありません

- ソリッド：1,000 Mのリンクが検出されました

WLAN

2.4 GHzおよび5 GHz

緑

- オフ – ブロードキャストなし

- ソリッド – Rx/Txデータ

注：RV340Wの製品仕様の詳細については、ここをクリックしてください。

関連コンテンツ

- RV34xシリーズルータでのWebフィルタリングの設定

- RV34xシリーズルータでのApplication Controlの設定

- RV34xシリーズルータでのコンテンツフィルタリングの設定

- RV34xシリーズルータでのIPソースガードの設定

- RV34xシリーズルータでの仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)の設定

- RV34xシリーズルータのスケジュール管理

- RV34xシリーズルータでの診断評価の実行