目的

非武装地帯(DMZ)は、組織の内部ネットワークで、信頼できないネットワーク（通常はインターネット）で使用できます。セキュリティに従い、DMZは信頼ネットワークと非信頼ネットワークの間に位置します。DMZのメンテナンスは、組織の内部ネットワークに対するセキュリティの向上に役立ちます。DMZホストは、信頼できないネットワーク上のクライアントにサービスを提供するために使用できる組織のサーバです。

このドキュメントでは、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでDMZホストを設定する手順について説明します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

DMZホストの設定

ステップ 1：ルータ設定ユーティリティにログインし、Setup > DMZ Hostの順に選択します。[DMZ Host] ページが開きます。

ステップ 2：[DMZ Private IP Address] フィールドにDMZホストのプライベートIPアドレスを入力します。

注：DMZは、一般に公開されているサブネットワークですが、ファイアウォールの背後にあります。DMZを使用すると、WANポートのIPアドレスからLAN内の特定のIPアドレスにパケットをリダイレクトできます。

ステップ 3：Saveをクリックして設定を保存するか、Cancelをクリックして変更を元に戻します。

注：保存されていない設定は破棄されます。