目的

インターネットプロトコル(IP)アドレスグループは、管理者がIPバージョンに基づいてIPアドレスをグループ化できるRV34xシリーズルータの機能です。これは、Webフィルタリングやアプリケーション制御など、ルータ上の他の機能をサポートしています。この機能を使用すると、管理者はインターネット上のリソースへのアクセスをさらに規制できます。

このドキュメントの目的は、RV34xシリーズルータでIPアドレスグループを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

- RV34xシリーズ

[Software Version]

- 1.0.01.16

IPアドレスグループの追加

IPv4ベースのIPアドレスグループ

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [IP Address Group]を選択します。

ステップ2:IPアドレスグループテーブルで、[Add]をクリックしてエントリを作成します。

ステップ3：表示された[Add/Edit IP Address Group]ウィンドウで、[Group Name]フィールドにグループを識別しやすい名前を入力します。このフィールドには、特殊文字として英数字とアンダースコア(_)のみを使用できます。

注：この例では、Stoneroses_grp1が使用されています。

ステップ4:IPアドレスグループテーブルで、[Add]をクリックしてエントリを作成します。

ステップ5:[Protocol]ドロップダウンメニューから、インターネットプロトコルを選択します。次のオプションがあります。

- IPv4：インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)は32ビット（4バイト）のアドレスです。これを選択した場合は、ステップ6に進みます。

- IPv6:IPv4のサクセサで、128ビット（8バイト）のアドレスで構成されます。これを選択した場合は、IPv6ベースのIPアドレスグループ設定領域に進みます。

ステップ6:IPv4がIPアドレスのプールを作成するために使用するタイプを選択します。次のオプションがあります。

- IPアドレス：IPアドレスグループは1つのIPアドレスを使用します。これを選択した場合は、ステップ7に進みます。

- IPアドレスサブネット：特定のサブネットアドレスを共有するネットワークの一部。これを選択した場合は、ステップ8に進みます。

- [IP Address Range]：同じサブネットワーク内のホストIPアドレスの範囲を入力します。これを選択した場合は、ステップ9に進みます。

注：この例では、IPアドレスが使用されています。

ステップ7:[IP Address]を選択した場合は、[IP]フィールドにグループに割り当てるIPアドレスを入力します。

注：この例では、192.168.2.100が使用されています。

ステップ8:[IPアドレスサブネット]を選択した場合は、それぞれのフィールドにIPアドレスとサブネットマスクを入力します。

注：この例では、IPアドレスとして192.168.2.102が、サブネットマスクとして255.255.255.0が使用されています。

ステップ9：ステップ6で[IPアドレス範囲]を選択した場合は、それぞれの[開始]フィールドと[終了]フィールドにIPアドレスの範囲を入力してください。

注：この例では、192.168.1.124が開始IPアドレスとして使用され、192.168.1.152が終了アドレスとして使用されています。

ステップ10:[Apply]をクリックします。

メインの[IP Address Group]ページにリダイレクトされます。

ステップ11:[Apply]をクリックします。

これで、RV34xシリーズルータにIPv4ベースのIPアドレスグループが正常に設定されました。

IPv6ベースのIPアドレスグループ

ステップ1：アドレスグループの形成に使用するIPv6のタイプを選択します。次のオプションがあります。

- IPアドレス：IPアドレスグループは1つのIPv6アドレスを使用します。これを選択した場合は、ステップ2に進みます。

- IPアドレスサブネット：特定のサブネットアドレスを共有するネットワークの一部。これを選択した場合は、ステップ3に進みます。

- [IP Address Range]：同じサブネットワーク内のホストIPv6アドレスの範囲を入力します。これを選択した場合は、ステップ4に進みます。

注：この例では、[IP Address]が選択されています。

ステップ2:[IP Address]を選択した場合は、[IP]フィールドにグループに割り当てるIPv6アドレスを入力します。

注：この例では、IPアドレスとして2001:db8:a0b:12f0::1が使用されます。

ステップ3:IPアドレスサブネットを選択した場合は、IPv6アドレスとプレフィックス長を各フィールドに入力します。

注：この例では、IPv6アドレスは2001:db8:a0b:12f0::1で、プレフィクス長は96です。

ステップ4：ステップ1で[IP Address Range]を選択した場合は、対応する[Start]フィールドと[End]フィールドにホストIPv6アドレスの範囲を入力してください。

注：この例では、開始アドレスは2001:db8:a0b:12f0::1で、終了アドレスは2001:db8:a0b:12f0::7です。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

メインの[IP Address Group]ページに戻ります。

ステップ6:[Apply]をクリックします。

これで、RV34xシリーズルータでIPv6ベースのIPアドレスグループが正しく設定されました。