目的

Link Layer Discovery Protocol(LLDP)は、IEEE 802 Local Area Network（LAN；ローカルエリアネットワーク）上のネイバーを特定するために使用される、リンク層のベンダーに依存しないプロトコルです。特に有線イーサネットネットワークに使用されます。ネットワークデバイスは、各インターフェイスからIDと機能を一定の間隔でアドバタイズします。

この記事の目的は、RV34xシリーズルータでLLDPを有効にする方法を説明することです。

該当するデバイス

- RV34xシリーズ

[Software Version]

- 1.0.02.16

LLDP の有効化

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [LLDP]を選択します。

ステップ2:LLDPを有効にするには、[Enable LLDP]チェックボックスをオンにします。

ステップ3:LLDPポート設定テーブルで、必要なインターフェイスまたは該当するインターフェイスごとに[Enable LLDP]チェックボックスをオンにします。

注：この例では、すべてのインターフェイスでLLDPが有効になっています。

ステップ4:[Apply]をクリックします。

- LLDPネイバーテーブルには、次のフィールドが表示されます。

- ローカルポート：ネイバーがデバイスに接続するために使用するイーサネットアダプタ番号を表します。

- Chassis ID Subtype：ネイバーのシャーシIDのタイプ(メディアアクセスコントロール(MAC)アドレスなど)を表します。

- [Chassis ID]：シャーシのIDを表します。シャーシIDサブタイプがMACアドレスの場合、デバイスのMACアドレスが表示されます。

- Port ID Subtype：ネイバーのポートのタイプを表します。

- [Port ID]：使用されるポートを表します。

- System Name：ネイバーデバイスの名前を表します。

- [Time to Live]:LLDPアドバタイズメントが更新されるまでの時間（秒）を表します。

ステップ5:（オプション）LLDPネイバーテーブルのネイバーの横にあるオプションボタンをクリックし、目のアイコンをクリックして、ネイバーの詳細情報を表示します。

ステップ6：詳細を表示できます。[OK]をクリックして、LLDPページに戻ります。

これで、RV34xシリーズルータでLLDPが正常に有効になったはずです。