目的

ルータは、サービスとそのポートのリストをサービス管理テーブルに保持します。サービス管理を使用すると、管理者はサービスを作成、編集、および削除できます。サービスは、ファイアウォールルール、帯域幅管理、ポート転送、およびその他の機能で使用されます。

このドキュメントでは、RV34xシリーズルータのサービス管理設定の管理方法について説明します。

該当するデバイス

- RV34xシリーズ

[Software Version]

- 1.0.01.16

サービス管理の設定

サービスの追加

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [Service Management]を選択します。

ステップ2:[Service Table]で[Add]をクリックして、サービスを追加します。

ステップ3:[アプリケーション名]フィールドに、アプリケーションの名前を入力します。

注：この例では、アプリケーション名がVOIPに設定されています。

ステップ4：プロトコルドロップダウンリストから、アプリケーションで使用するプロトコルを選択します。次のオプションがあります。

- All：すべてのプロトコルが使用されます。

- TCP:Transport Control Protocol(TCP)は、アプリケーションからネットワークにデータを送信するために使用されます。TCPは通常、情報転送が完了し、パケットがドロップされないアプリケーションに使用されます。TCPは、インターネットパケットの再送信が必要なタイミングを決定し、すべてのパケットが正常に転送されるまでデータフローを停止します。

- UDP：インターネットプロトコル(IP)に基づくクライアント/サーバネットワークアプリケーションに使用されるプロトコル。 このプロトコルの主な目的は、VOIP、ゲームなどのライブアプリケーションです。データフロー制御の形式がなく、コリジョンやエラーは修正されないため、UDPはTCPよりも高速です。UDPは速度を優先します。

- TCP&UDP：このプロトコルはTCPとUDPの両方を使用します。

- IP：インターネットプロトコル(IP)は、コンピュータネットワーク上でデータを交換するために使用されるパケットベースのプロトコルです。IPは、アドレッシング、フラグメンテーション、再構成、およびプロトコルの逆多重化を処理します。

- ICMP:Internet Control Message Protocol(ICMP)は、エラーメッセージを送信するプロトコルで、ネットワーク内のエラー処理を担当します。このプロトコルを使用して、ネットワークでパケットの配信に問題が発生したときに通知を取得します。

注：この例では、TCPが選択されています。

ステップ5:[Port Start/ICMP Type/IP Protocol]フィールドに、サービスとプロトコルで使用されるポート番号を入力します。

注：ポート番号は3つの範囲に分割されます。[Well Known Ports]の範囲は0 ～ 1023、[Registered Ports]の範囲は1024 ～ 29151、[Dynamic and/or Private Ports]の範囲は49152 ～ 65535です。サービスでエフェメラルポートのの自動割の割割り当り当り当当て用用用ダイナミックポートまたはプライベートポートの範囲から取得します。サービスに特定の権限が必要で、インターネット割り当て番号局(IANA)によって割り当てられた登録済みポートアクセスを要求する場合は、登録済みポートの範囲からポート番号を選択します。場合によっては、サービスにスーパーユーザ権限があり、ネットワークソケットにIPアドレスへのバインドを要求する場合は、[Well Known Ports]の範囲からポートを選択します。

注：この例では、5060 が使用されます。

ステップ6:[Port Endfield]に、プロトコルに関連付けられたポートの終了範囲を入力します。

注：この例では、5061 が使用されます。

ステップ7:[Apply]をクリックします。

これで、RV34xシリーズルータにサービスが正常に追加されました。

サービスの編集

ステップ1：サービステーブルで、変更するサービスのチェックボックスをオンにします。

注：この例では、VOIPがチェックされています。

ステップ2:[Edit]をクリックします。

ステップ3：必要なフィールドを適宜更新します。

注：この例では、プロトコルは[All]に変更されています。

ステップ4:[Apply]をクリックします。

これで、RV34xシリーズルータのサービスが正常に編集されたはずです。

サービスの削除

ステップ1：サービステーブルで、削除するサービスのチェックボックスをオンにします。

ステップ2：サービスを削除するには、[削除]をクリックします。

ステップ3:[Apply]をクリックします。

これで、RV34xシリーズルータのサービスが正常に削除されたはずです。