概要

RV345PデュアルWANギガビットVPNルータ（PoE対応）は、RV34xシリーズの一部であり、使いやすく、柔軟性が高く、高性能で耐久性に優れたルータで、小規模企業に最適です。新しいRV345Pは、Webフィルタリング、アプリケーション制御、IPソースガードなどのセキュリティ機能が追加され、小規模オフィスやリモート従業員に対して安全性の高い、ブロードバンド、有線接続を提供します。これらの新しいセキュリティ機能により、ネットワーク上で許可されたアクティビティを微調整することも容易になります。

RV345Pには、ワイヤレスアクセスポイントやIP電話などのデバイスに最適な8つのPower over Ethernet(PoE)ポートも搭載されています。

この記事では、PoE対応のRV345PデュアルWAN VPNルータの製品仕様について説明します。

注：PoE対応RV345PデュアルWANギガビットVPNルータの詳細については、ここをクリックしてください。

製品仕様

仕様

説明

規格

IEEE、802.3、802.3u、802.1D、802.1p、802.1X（セキュリティ認証）、802.1Q(VLAN)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 24) 60)、Routing Information Protocol(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723) 802.3af(PoE)

オペレーティング システム

Linux

配線タイプ

カテゴリ5e以上

ポート

16 LAN（8データ、8PoE）、WAN、USB、コンソール

物理インターフェイス

仕様

説明

ポート

16 10/100/1000イーサネット、802.3afをサポート

-8データポート

-8 PoE

コンソールポートX 1

12V DC 2.5 A電源アダプタポート

2 WAN

USBポートX 2

ボタン

リセットボタン

最大 300 のアクセス ポイント グループ

電源スイッチ

ロックスロット

Kensingtonロック用スロット

取り付けと物理的なセキュリティ

取り付けオプション

2ラックマウントブラケットは8本のネジで構成されています。

物理仕様

物理寸法

（幅x奥行x高さ）

280 x 44 x 170 mm（11 x 1.75 x 6.75インチ）

ウェイト

1.2 kg（2.65ポンド）

ネットワーク機能

仕様

仕様

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)のサポート

Yes

ネットワークプロトコル

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ

Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）

Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）

DNSプロキシ

Internet Group Management Protocol(IGMP)プロキシおよびマルチキャスト転送

ダイナミックドメインネームシステム(DynDNS)、インターネットプロトコルなし(NOIP)

ネットワークアドレス変換(NAT)、ポートアドレス変換(PAT)

1対1 NAT

ポート管理

ポート ミラーリング

ボンジュール

VLANの数

最大32のVLAN

ルーティング プロトコル

スタティックルーティング

ダイナミックルーティング

RIP v1およびv2

VLAN間ルーティング

ネットワーク アドレス変換（NAT）

ポートアドレス変換(PAT)、ネットワークアドレスポート変換(NAPT)プロトコル

ネットワークエッジ(DMZ)

任意のLAN IPアドレスにソフトウェアで設定可能

スパニング ツリー

Yes

ロード バランシング

Yes

Quality of Service（QoS）

ワイドエリアネットワーク(WAN)キューイング

3キュー

DiffServコードポイントサポート(DSCP)

サービスクラス(CoS)

サービスの優先順位付け用の帯域幅管理

IPv6

デュアルスタックIPv4およびIPv6

6 ～ 4トンネリング

ステートレスアドレス自動設定

LAN上のIPv6クライアント用DHCPv6サーバ

WAN接続用のDHCPv6クライアント

インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)v6

スタティックIPv6ルーティング

RIPngによるダイナミックIPv6ルーティング

IPv6ホストサポート

IPv6 RADIUS

Network Time Protocol（NTP）

レイヤ 2

802.1QベースのVLAN、32のアクティブVLANと1つの管理VLAN

セキュリティ

仕様

説明

アクセス制御

はい。管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACL

セキュアな管理

Hyper Text Transfer Protocol Secured(HTTPS)、ユーザ名/パスワードの複雑度

Firewall

ステートフルパケットインスペクション(SPI)ファイアウォール、ポート転送およびトリガー、サービス拒否(DoS)防止、ソフトウェアベースのDMZ

DoS攻撃の防止：

- SYN フラッド

- エコーストーム

- ICMPフラッド

- UDPフラッド

- TCPフラッド

Java、Cookie、Active-X、HTTPプロキシをブロック

Webフィルタ

悪意のあるWebサイトをフィルタリングしてブロック

コンテンツフィルタ

スタティックURLブロッキングまたはキーワードブロッキング

アプリケーション制御

Yes

IP ソース ガード

IPアドレスをMACアドレスにバインドする

VPN

IPSec

はい。Amazon Virtual CloudおよびMicrosoft Azureの最大50トンネルの事前設定プロファイル

クライアントからサイト

Yes

テレワーカーVPNクライアント

Yes

PPTP VPN

はい。最大25のトンネル

L2TPサーバ

はい。最大25のトンネル

SSL VPN

はい。最大50のトンネル

VPNスループット(IPSec)

50 Mbps

コンフィギュレーション

仕様

説明

Webベースのユーティリティ

ブラウザベースのシンプルな設定(HTTP、HTTPS)

Command-Line interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）

セキュアシェル(SSH)を使用したコマンドライン

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour、Universal Plug and Play(UPnP)

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモート syslog,電子メール アラート

ネットワーク診断

ロギング、ping、traceroute、DNSルックアップ、およびポートミラー

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザでアップグレード可能なファームウェア、インポートおよびエクスポートされたコンフィギュレーションファイル

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

Pv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

システム時間

ネットワークタイムプロトコル(NTP)のサポート、夏時間の手動入力

言語

Graphic User Interface(GUI)サポート英語

環境

仕様

説明

電源

12 V 2.5 A

認定

FCC、CE、IC、Wi-Fi

動作温度

0 ～ 40 °C(32 ～ 104 °F)

保管温度

-20 ～ 70 °C(-4 ～ 158 °F)

動作湿度

10% ～ 85%、結露しないこと