概要

この記事は、「箱の中に何が入っているか」を提供することを目的としています。 RV345デュアルWAN VPNルータに関するスタイルドキュメント。詳細については、ここをクリックして、RV34Xシリーズの統合データシートをご覧ください。

RV345デュアルWAN VPNルータは、RV34xシリーズの一部であり、使いやすく、柔軟性に優れ、高性能で耐久性に優れており、小規模企業に最適です。新しいRV345は、Webフィルタリング、アプリケーション制御、IPソースガードなどのセキュリティ機能が追加され、小規模オフィスやリモート従業員に対して安全性の高い、ブロードバンド、有線接続を提供します。これらの新しいセキュリティ機能により、ネットワーク上で許可されたアクティビティを微調整することも容易になります。

注：RV345デュアルWAN VPNルータに関する「バックオブザボックス」スタイルの記事を表示するには、ここをクリックします。

製品図

前面パネルビュー

前面パネルには、モデル番号、リセットボタン、LED(電源、VPN、DMZ、診断、USB(1、2)、WAN（リンク/アクティブ、ギガビット）、LAN（リンク/アクティブ、ギガビット、DMZ）、ポートUSB 1、WAN(1-2)、LANが表示されます(1-16)。

次の画像はRV345です。

次の画像はRV345Pです。前面はRV345Pに似ていますが、RV345PにはPoE LAN LEDがあります。

背面パネルビュー

背面パネルには、コンソールポート、オン/オフスイッチ、および12VDC 2.5A電源アダプタポートが表示されます。

右側パネルビュー

右側のパネルには、2番目のUSBポートとKensingtonのロックスロットが表示されます。

パッケージの内容

a)     b

c)       d

e)     f)

g)     h

i)       j)

a) RV35デュアルWANギガビットVPNルータ、または

b)RV35PデュアルWANギガビットVPNルータ（PoE対応）

c)イーサネットケーブル

d)クイックスタートガイド

e)電源アダプタ

f)コンソールケーブル

g)2マウントラックブラケット

h)8取り付けネジ

イ)アンカーとネジ

j)フォームパッド

最小要件

- PoEをサポートするスイッチまたはルータ、PoEインジェクタ、またはAC電源アダプタ

- Webベースの設定用のJava対応Webブラウザ

デフォルト設定

パラメータ

デフォルト値

ユーザ名

cisco

Password

cisco

LAN IPアドレス

192.168.1.1

フォールバックLAN IP

192.168.1.1

サブネットワークマスク

255.255.255.0

技術詳細

ステータスLED

これらのLEDは、デバイスの状態を示します。

機能

LED名

LEDの動作

LINK/ACTおよび速度

トップLED

LAN1 ～ 4

緑

- OFF – リンクが検出されません

- 点滅 – リンクが検出され、Rx/TXデータ

ギガビット

下部LED

LAN1 ～ 4

緑

- オフ：10 M/100 Mリンクが検出されたか、リンクがありません

- ソリッド：1,000 Mのリンクが検出されました

Power over Ethernet

PoE（RV345Pのみ）

オレンジ

- 点灯：PoEを備えたデバイスがポートに接続され、電力を供給します。

電源

PWR

緑

- OFF – デバイスの電源がオフになっている

- ソリッド – 電源がオンで起動

- 点滅 – 起動中

DMZ

DMZ

緑

- OFF：デバイスがOFFまたはDMZが無効である

- ソリッド：DMZが有効

VPN

VPN LED

緑

- OFF：電源が何も定義されていないか、VPNトンネルがすべて無効になっています

- ソリッド：少なくとも1つのVPNトンネルがアップしています

- 点滅 – Rx/TXデータ

オレンジ

- 点灯：有効なVPNが起動していません。

Diagnostic

DIAG

赤

- OFF – 電源が入っていないか、ブートが開始されます。

- 遅い点滅 – ファームウェアをアップグレードしています。

- 高速点滅：ファームウェアのアップグレードが失敗します

- Solid – アクティブおよび非アクティブの両方のファームウェアイメージまたはレスキューモードで、システムのブートに失敗しました。

USB

USB 1およびUSB 2

緑

- 消灯 – 電源が無いか、USBが検出されていないか、USBが接続されているが認識されない。

- ソリッド：USBがISPに接続され、USBが認識されます。

- 点滅 – Rx/Txデータ

製品機能

- Power over Ethernet(RV345P)により、ルータからデバイスに直接電力を供給します。

- 一連のアプリケーションポリシーを通じてネットワークを保護するアプリケーション制御。

- 悪意のあるWebサイトや業務に関係しないWebサイトを保護するためのWebフィルタリング。270億を超えるURLをフィルタリング

- 特定のWebサイトへのアクセスを制限するためのコンテンツフィルタリング。

- 在宅勤務者用のテレワーカークライアント。

- IP Security(IPsec)サイト間VPNは、リモートの従業員や複数のオフィスにセキュアな接続を提供します。

- 実証済みのステートフルパケットインスペクション(SPI)ファイアウォールとハードウェア暗号化による強力なセキュリティ

- デュアルWANポート

- バックアップおよび復元用のデュアルUSBポート、および3G/4Gモデムフェールオーバーまたは代替プライマリ接続用のデュアルUSBポート。

- 高性能ギガビットイーサネットポートにより、大容量のファイル転送と複数のユーザを可能にします。

- シンプルなインストールと直感的なWebベースのユーティリティ

- FindITネットワーク管理サポート

- 業界をリードするサポート

関連コンテンツ

- RV345PルータのPower over Ethernet(PoE)設定

- RV34xシリーズルータでのApplication Controlの設定

- RV34xシリーズルータでのコンテンツフィルタの設定

- RV34xシリーズルータでのIPソースガードの設定

- RV34xシリーズルータのシステムログ設定

- RV34xシリーズルータのスケジュール管理

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください