目的

RV340またはRV345ルータのTransmission Control Protocol/Internet Protocol(TCP/IP)Servicesページには、ホストが通信するときにルータが使用しているプロトコル、ポート、およびIPアドレスの統計情報が表示されます。これは通常、ネットワーク内のホストの送信および確認応答のステータスを判別する際に役立ちます。

この記事では、RV340またはRV345ルータのルーティングテーブルを表示する方法を説明します。

該当するデバイス

- RV300シリーズ

[Software Version]

- 1.0.00.33 - RV340、RV345

TCP/IP統計情報の表示

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [TCP/IP Services]を選択します。

[TCP/IP Services]ページには、次の情報が表示されます。

ポートリスンのステータス

- Protocol：使用されるプロトコルのタイプです。

- [Listen IP Address]：デバイスのリスニングIPアドレスです。

- [Listen Port]：デバイスのリスニングポートです。

確立された接続ステータス

- Protocol：使用されるプロトコルのタイプです。

- ローカルIPアドレス：これはシステムのIPアドレスです。

- ローカルポート：異なるサービスのリスニングポートです。

- [外部アドレス(Foreign Address)]：接続されたデバイスのIPアドレスです。

- [外部ポート(Foreign Port)]：接続されているデバイスのポートです。

- Status：これはセッションの接続ステータスです。

これで、RV340またはRV345ルータのTCP/IP統計情報が正常に表示されたはずです。