目的

バーチャルプライベートネットワーク(VPN)は、ローカルネットワークとリモートホスト間の接続です。リモートホストは、別のコンピュータまたは別のネットワークである可能性があります。[VPN Status]ページに、ルータとホスト間のVPN接続のステータスが表示されます。これは通常、VPN接続を使用してルータとリモートホスト間の接続の問題をトラブルシューティングするときに使用されます。

この記事では、RV340またはRV345ルータのルーティングテーブルを表示する方法を説明します。

該当するデバイス

- RV34xシリーズ

[Software Version]

- 1.0.02.16 — RV340、RV345

VPNステータスの表示

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[VPN] > [VPN Status]を選択します。

[VPN Status]ページに次の情報が表示されます。

サイト間トンネルステータス

- Tunnel(s) Used：これは使用中のVPNトンネルです。

- [Tunnel(s) Available]：使用可能なVPNトンネルが表示されます。

- [Tunnel(s) Enabled]：有効なVPNトンネルが表示されます。

- Tunnel(s) Defined：これはVPNトンネルのステータスです。

注：接続テーブルでは、トンネルを追加、編集、削除、または更新できます。[列の表示の選択]をクリックして、接続テーブルに表示される列ヘッダーを選択することもできます。

クライアントからサイトへのトンネルステータス

- [Group or Tunnel Name]:VPNトンネルの名前です。これは参考用であり、トンネルの反対側で使用される名前と一致しません。

- Connections：接続のステータスです。

- Phase2 Encryption/Auth/Group：フェーズ2暗号化タイプ、認証方式、およびDHグループ番号を表示します。

- [Local Group]：ローカルグループのIPアドレスとサブネットマスクです。

注：接続テーブルでVPNトンネルを追加、編集、削除、または更新することもできます。

SSL VPNステータス

- [Tunnel(s) Used]：接続に使用されるSSL VPNトンネルが表示されます。

- [Tunnel(s) Available]:SSL VPN接続に使用可能なトンネルが表示されます。

- SSL VPN接続テーブルには、次のように表示されます。

- [Policy Name]:VPNトンネルが使用しているポリシーの名前です。

- Session:VPNトンネルのセッション数。

注： 接続テーブルでSSL VPNを追加、編集、または削除することもできます。

PPTPトンネルステータス

- [Tunnel(s) Used]:VPN接続に使用されるPPTPトンネルが表示されます。

- [Tunnel(s) Available]：接続に使用可能なPPTPトンネルが表示されます。

- PPTP VPN接続テーブルには、次の情報が表示されます。

- セッションID：これは、提案された接続または現在の接続を識別するセッションです。

- [ユーザ名(Username)]：接続ユーザの名前が表示されます。

- [リモートアクセス(Remote Access)]：これは、リモートで接続された提案された接続のIPアドレスです。

- トンネルIP:VPNトンネルのIPアドレスです。

- Connect Time:VPNトンネルがアクティブであった時間の長さを表示します。

- アクション：これにより、トンネルを接続または切断できます。

注：接続テーブルで接続を追加、編集、削除、接続、または切断することもできます。

L2TPトンネルステータス

- [Tunnel(s) Used]：接続に使用されるL2TP VPNトンネルが表示されます。

- [Tunnel(s) Available]:L2TP VPN接続に使用可能なトンネルが表示されます。

- セッションID：これは、提案された接続または現在の接続を識別するセッションです。

- [ユーザ名(Username)]：接続ユーザの名前が表示されます。

- [リモートアクセス(Remote Access)]：これは、リモートで接続された提案された接続のIPアドレスです。

- トンネルIP:VPNトンネルのIPアドレスです。

- Connect Time:VPNトンネルがアクティブであった時間の長さを表示します。

- アクション：これにより、トンネルを接続または切断できます。

注：接続テーブルで接続を追加、編集、削除、接続、または切断することもできます。

これで、ワイヤレスアクセスポイントのVPNステータスが正常に表示されたはずです。