目的

ポートトラフィック統計情報を使用すると、管理者はインターフェイスの状態と、インターフェイスを通過するトラフィックを表示できます。これらの統計情報は、ルータに接続されているデバイスのトラブルシューティングに役立ちます。管理者は、これらの統計情報を使用して、ポートごとに割り当てるデータと電力の量を決定することもできます。

RV340Wルータの[Wireless Statistics]ページでは、SSIDの状態と、クライアントとルータ間の対応するデータ伝送を確認できます。SSIDがブロードキャストする無線周波数(RF)などの情報を利用すると、無線信号に関連するネットワークの問題を三角測量するのに役立ちます。

このドキュメントの目的は、RV34xシリーズルータのポートトラフィックを表示および定義する方法を示すことです。

該当するデバイス

- RV34xシリーズ

[Software Version]

- 1.0.01.16

ポートトラフィック統計情報の表示

ポートトラフィックの表示

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [Port Traffic]を選択します。

ステップ2：次の[Port Traffic]テーブルを表示します。表の内容は次のとおりです。

- ポートID：インターフェイスの定義済みの名前と番号。

- Port Label：ポートのタイプ。これは、ローカルエリアネットワーク(LAN)ポート、非武装地帯(DMZ)ポート、またはワイドエリアネットワーク(WAN)ポートのいずれかです。

- Link Status：インターフェイスのステータス。ステータスは[Connected]または[Not Connected]のいずれかです。

- Rx Packets：ポートで受信されたパケットの数。

- Rx Bytes：受信パケットの数（バイト単位）。

- Tx Packets：ポートで送信されたパケットの数。

- Tx Bytes：送信および測定されたパケットの数（バイト単位）。

- パケットエラー：エラーパケットの詳細。

注：この例では、WAN1が最もトラフィックを表示します。

ステップ3:（オプション）[Refresh]をクリックして、表示された統計情報をカウンタで更新できます。

ステップ4:（オプション）すべての値をゼロにリセットするには、[カウンタのリセット]をクリックします。

これで、RV34xシリーズルータのポートトラフィックが正常に表示されたはずです。

ワイヤレストラフィックの表示

注：このエリアはRV340Wにのみ適用されます。

ステップ1：下の[Wireless Traffic]を表示します。表の内容は次のとおりです。

- [SSID Name]:Service Set Identifier(SSID)の定義済み名前。

- VLAN:SSIDが割り当てられた仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)。

- [Radio Name]:SSIDがブロードキャストされる無線周波数。これは、2.4 GHz帯域または5 GHz帯域のいずれかです。

- Status：インターフェイスのステータス。ステータスは[アクティブ(Active)]または[非アクティブ(Inactive)]のいずれかです。

- Rx Packets：ポートで受信されたパケットの数。

- Rx Bytes：受信パケットの数（バイト単位）。

- Tx Packets：ポートで送信されたパケットの数。

- Tx Bytes：送信および測定されたパケットの数（バイト単位）。

- マルチキャストパケット：送信されたマルチキャストパケットの数。

- パケットエラー：エラーパケットの詳細。

- Packets Dropped:SSIDでドロップされたパケットの数。

- コリジョン：ネットワークで発生したコリジョンの数。

- No. of Clients:SSIDに接続されているクライアントの数。

ステップ2:（オプション）[Refresh]をクリックして、表示された統計情報をカウンタで更新できます。

ステップ3:（オプション）すべての値をゼロにリセットするには、[カウンタのリセット]をクリックします。

これで、RV340Wのワイヤレストラフィックが正常に表示されたはずです。

ポートステータスの表示

ステップ1：下の[Port Status]テーブルを表示します。表の内容は次のとおりです。

- ポートID：ポートの定義済みの名前と番号。

- Port Label：ポートのタイプ。これは、LAN、DMZ、またはWANポートのいずれかです。

- Link Status：インターフェイスのステータス。ステータスは[Connected]または[Not Connected]のいずれかです。

- Port Activity：ポートのステータス。ポートの有効化、無効化、または接続が可能です。

- Speed Status：自動ネゴシエーション後のデバイスの速度(Mbps)。

- デュプレックスステータス：デュプレックスモードは、半二重または全二重のいずれかです。

- 自動ネゴシエーション：自動ネゴシエーションパラメータのステータス。有効にすると、デュプレックスモードが検出され、接続にクロスオーバーが必要な場合は、リンクの反対側に一致するMedium Dependent Interface(MDI)またはMedium Dependent Interface Crossover(MDIX)設定が自動的に選択されます。

注：この例では、WAN1は1000 Mbpsの速度で接続を表示します。

これで、Rv34xシリーズルータのポートステータスが正常に表示されたはずです。