要約

内部Webサーバへのアクセスは、Webフィルタリング機能が有効な場合は機能しませんが、無効の場合は正常に機能します。

指定日

2016年7月11日

解決日

Jan 13, 2017

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

RV320、RV325

1.2.1.14, 1.3.1.10

問題の説明

内部Webサーバへのアクセスは、Webフィルタリング機能が有効な場合は機能しませんが、無効の場合は正常に機能します。内部Webサーバにアクセスする応答パケットが、ネットワークアドレス変換(NAT)パスを正しく通過しませんでした。最初のTransmission Control Protocol(TCP)ハンドシェイクは完了しますが、GET要求はフィルタリングされます。

解決方法

応答パケットのパスを調整します。