目的

Cisco RV130W Wireless Multifunction VPN Router with Web Filteringは、小規模企業に最適な、使いやすく柔軟性のある高性能デバイスです。Webフィルタリングにより、新しいRV130Wは、小規模オフィスやリモート従業員に対して、安全性の高い、ブロードバンド、ワイヤレス接続を提供します。また、スタンドアロンのワイヤレスルータ、アクセスポイント、ブリッジ、リピータとして使用して、柔軟な導入を実現し、ビジネスの進化に応じた投資の保護を実現します。

この記事では、Webフィルタリングを備えたRV130W Wireless Multifunction VPN Routerの製品仕様について説明します。

注：RV130W Wireless Multifunction VPN Router with Web Filteringの詳細については、ここをクリックしてください。

製品仕様

仕様

説明

規格

IEEE 802.11a、802.11n、802.11g、802.11b、802.3、802.3u、802.1X（セキュリティ認証）、802.1Q(VLAN)、802.1 D（スパニングツリー）、802.11i（WPA2セキュリティ）、802.11e（ワイヤレスQoS）、Routing Information Protocol(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)、IPv4(RFC) 791)、IPv6(RFC 2460)

オペレーティング システム

Linux

アンテナ

2つのフレキシブル外部アンテナ

配線タイプ

カテゴリ5e以上

物理インターフェイス

仕様

説明

ポート

マネージドスイッチ、WAN、USB、12 VDC電源アダプタポートを備えた4 - 10/100/1000 MbpsギガビットLANポート

ボタン

リセットボタン、電源ボタン

LED

電源、VPN、LAN(1 ～ 4)、WAN、USB、およびWLAN

ロックスロット

Kensingtonロック用スロット

物理仕様

物理寸法

（幅x奥行x高さ）

149.86 X 29.9 X 150.11 mm（8.9 X 3.4 X 8.7インチ）

ウェイト

0.72 kg（1.6ポンド）

ネットワーク機能

仕様

説明

VLANサポート

Yes

ネットワークプロトコル

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ

Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）

Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）

DNSプロキシ

Internet Group Management Protocol(IGMP)プロキシおよびマルチキャスト転送

高速スパニングツリープロトコル(RSTP)

ダイナミックドメインネームシステム(DynDNS)、インターネットプロトコルなし(NOIP)

ネットワークアドレス変換(NAT)、ポートアドレス変換(PAT)

ソフトウェア設定可能なDMZから任意のLAN IPアドレスへ

1対1 NAT

ポート管理

ポート ミラーリング

ボンジュール

VLANの数

5つのアクティブVLAN（3 ～ 4096の範囲）

WLAN

内蔵の高速802.11nワイヤレスアクセスポイント

802.1Xサプリカント

Yes

ルーティング プロトコル

スタティックルーティング

ダイナミックルーティング

RIP v1およびv2

VLAN間ルーティング

ネットワーク アドレス変換（NAT）

PAT、Network Address Port Translation(NAPT)プロトコル

ネットワークエッジ(DMZ)

任意のLAN IPアドレスにソフトウェアで設定可能

スパニング ツリー

Yes

ロード バランシング

Yes

Quality of Service（QoS）

WANキューイング

3キュー

DiffServコードポイントサポート(DSCP)

サービスクラス(CoS)

サービスの優先順位付け用の帯域幅管理

IPv6

デュアルスタックIPv4およびIPv6

6to4トンネリング

ステートレスアドレス自動設定

LAN上のIPv6クライアント用DHCPv6サーバ

WAN接続用のDHCP v6クライアント

インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)v6

スタティックIPv6ルーティング

RIPngによるダイナミックIPv6ルーティング

IPv6ホストサポート

IPv6 RADIUS

Network Time Protocol（NTP）

レイヤ 2

802.1QベースのVLAN、32のアクティブVLANと1つの管理VLAN

ワイヤレス

仕様

説明

無線および変調タイプ

802.11b:ダイレクトシーケンススペクトラム拡散(DSSS)、802.11g:直交周波数分割多重(OFDM)、802.11n:OFDM

WLAN

2.4 GHz IEEE 802.11n標準ベースのアクセスポイント（802.11b/g互換）

運用チャネル

11北米、ヨーロッパの大半の13、自動チャネル選択

ワイヤレス分離

クライアント間のワイヤレス分離

dBiのアンテナゲイン

2つのフレキシブル外部アンテナ

送信電力

802.11b:16.5 dBm +/- 1.5 dBm802.11g:15 dBm +/- 1.5 dBm802.11n:12.5 dBm +/- 1.5 dBm

受信感度

-87 dBm(11 Mbps)、-71 dBm(54 Mbps)、-68 dBm(mcs15、HT20)、-66 dBm(mcs15、HT40)

無線周波数

シングルバンド、2.4 GHzで動作

Wireless Domain Service(WDS)

最大4台の互換性のあるデバイスで無線信号を繰り返し使用可能

動作モード

多機能デバイス – 無線ルータ、WDSによるアクセスポイントモード、WDSによるポイントツーポイントブリッジモード、WDSによるポイントツーポイントブリッジモード、WDSによるポイントマルチポイントブリッジモード、WDSによるリピータモード

アクティブWLANクライアント

ワイヤレスルータモードとワイヤレスアクセスポイントモードで最大64の同時クライアントをサポート

複数のSSID

複数のService Set Identifier(SSID)をサポート（最大4つの個別の仮想ネットワーク）

WLAN セキュリティ

Wired Equivalent Privacy(WEP)、WPA、WPA2-PSK、WPA2-ENT、802.11i

Wi-Fiマルチメディア

WMM、WMM省電力(WMM-PS)

セキュリティ

仕様

説明

アクセス制御

はい。管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACL

セキュアな管理

HTTPS、ユーザ名/パスワードの複雑度

Firewall

ステートフルパケットインスペクション(SPI)ファイアウォール、ポート転送およびトリガー、サービス拒否(DoS)防止、ソフトウェアベースのDMZ

DoS攻撃の防止：

- SYN フラッド

- エコーストーム

- ICMPフラッド

- UDPフラッド

- TCPフラッド

Java、Cookie、Active-X、HTTPプロキシをブロック

Webフィルタ

悪意のあるWebサイトをフィルタリングしてブロック

IP ソース ガード

IPアドレスをMACアドレスにバインドする

VPN

ゲートウェイからゲートウェイへのIPsec VPN

10のゲートウェイ間IPsecトンネル

クライアントからゲートウェイへのIPsec

TheGreenBowおよびShrewSoft VPNクライアントを使用した10のクライアント/ゲートウェイIPsecトンネル

PPTP VPN

最大10のトンネル

VPN パススルー

IPSec/PPTP/レイヤ2トンネリングプロトコル(L2TP)パススルー

VPNスループット(IPsec)

50 Mbps

コンフィギュレーション

仕様

説明

Webベースのユーティリティ

ブラウザベースのシンプルな設定(HTTP、HTTPS)

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour、Universal Plug and Play(UPnP)

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモートsyslog、電子メールアラート

ネットワーク診断

ローカル、リモートsyslog、電子メールアラート

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザでアップグレード可能なファームウェア、インポートおよびエクスポートされたコンフィギュレーションファイル

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

IPv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

システム時間

NTPのサポート、夏時間の手動入力

言語

GUIサポート英語

環境

仕様

説明

電源

12 V 2.5 A

認定

FCC、CE、IC、Wi-Fi

動作温度

0 ～ 40 °C(32 ～ 104 °F)

保管温度

-20 ～ 70 °C(-4 ～ 158 °F)

動作湿度

10% ～ 85%、結露しないこと