目的

Domain Name Service(DNS)Name LookupおよびPing Testは、RV34xシリーズルータに組み込まれている2つのツールで、接続に関する問題の特定と解決に役立ちます。DNS Name Lookupは、特定のドメインのIPアドレスを学習するために使用されます。pingテストでは、IPアドレスまたはホスト名を入力し、RV34xルータがリモートホストにパケットを送信して応答を受信できるかどうかを示します。

この記事では、RV34x VPNシリーズルータの診断ツールの使用方法について説明します。

該当するデバイス

- RV34xシリーズ

[Software Version]

- 1.0.01.16

Rv34xシリーズルータでの診断の実行

IPアドレスのpingまたはトレース

ステップ1：ルータのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Diagnostic]を選択します。

ステップ2:[IP Address/Domain Name]フィールドの[Ping or Trace on IP Address]領域で、IPアドレスを入力します。IPv4アドレスまたはIPv6アドレスを指定できます。

注：この例では、98.138.253.109 が使用されます。

ステップ3:（オプション）Pingボタンをクリックして、ルータとこのルータに接続されているネットワーク上の別のデバイスとの間の接続をテストします。pingテストは、インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)エコー要求パケットをホストからターゲットホストに送信します。テストの結果には、ステータス、送受信されたパケット、およびパケット損失が含まれます。

注：戻り値は、宛先に到達し、pingが返されたことを示します。

ステップ4:（オプション）[traceroute]ボタンをクリックして、宛先IPアドレスとアクティブデバイスの間にあるすべてのルータを表示します。結果は、ルータと宛先の間で最大30ホップ表示されます。

これで、RV34xシリーズルータのIPアドレスをpingまたはトレースできました。

DNSルックアップの実行

ステップ1:[DNS検索の実行]領域の[IPアドレス/ドメイン名]フィールドに、完全修飾ドメイン名(FQDN)を入力します。 DNSルックアップは、指定されたホスト名のIPアドレスを取得するために使用されます。

注：この例では、facebook.comが使用されています。

ステップ2:[Lookup]をクリックしてDNSルックアップを実行します。

注：次のウィンドウには、FacebookのIPアドレスが表示されます。

これで、RV34xシリーズルータでDNSルックアップが正常に実行されたはずです。