概要

この記事では、RV345デュアルWAN VPNルータに関する「バックオブザボックス」形式の製品仕様を提供することを目的としています。詳細については、ここをクリックして、RV34Xシリーズの統合データシートをご覧ください。

RV345デュアルWAN VPNルータは、RV34xシリーズの一部であり、使いやすく、柔軟性に優れ、高性能で耐久性に優れており、小規模企業に最適です。新しいRV345は、Webフィルタリング、アプリケーション制御、IPソースガードなどのセキュリティ機能が追加され、小規模オフィスやリモート従業員に対して安全性の高い、ブロードバンド、有線接続を提供します。これらの新しいセキュリティ機能により、ネットワーク上で許可されたアクティビティを微調整することも容易になります。

注：「箱の中に何が入っているの？」を見る RV345デュアルWAN VPNルータに関する記事をスタイル設定するには、ここをクリックしてください。

製品仕様

仕様

説明

規格

IEEE、802.3、802.3u、802.1Q(VLAN)、802.11e（ワイヤレスQoS）、Routing Information Protocol(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)、 ipV4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)

オペレーティング システム

Linux

配線タイプ

カテゴリ5e以上

ポート

LAN、WAN、USB、コンソール

物理インターフェイス

仕様

説明

ポート

16 10/100/1000イーサネット、802.3afをサポート

コンソールポートX 1

12V DC 2.5 A電源アダプタポート

2 WAN

USBポートX 2

ボタン

リセットボタン

最大 300 のアクセス ポイント グループ

電源スイッチ

ロックスロット

Kensingtonロック用スロット

取り付けと物理的なセキュリティ

取り付けオプション

2ラックマウントブラケットは8本のネジで構成されています。

物理仕様

物理寸法

（幅x奥行x高さ）

280 x 44 x 170 mm（11 x 1.75 x 6.75インチ）

ウェイト

1.2 kg（2.5ポンド）

ネットワーク機能

仕様

仕様

VLANサポート

Yes

ネットワークプロトコル

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ

Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）

Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）

DNSプロキシ

Internet Group Management Protocol(IGMP)プロキシおよびマルチキャスト転送

ダイナミックドメインネームシステム(DynDNS)、インターネットプロトコルなし(NOIP)

ネットワークアドレス変換(NAT)、ポートアドレス変換(PAT)

1対1 NAT

ポート管理

ポート ミラーリング

ボンジュール

VLANの数

アクティブVLAN x 1（2 ～ 4096範囲）

ルーティング プロトコル

スタティックルーティング

ダイナミックルーティング

RIP v1およびv2

VLAN間ルーティング

ネットワーク アドレス変換（NAT）

PAT、Network Address Port Translation(NAPT)プロトコル

ネットワークエッジ(DMZ)

任意のLAN IPアドレスにソフトウェアで設定可能

ロード バランシング

Yes

Quality of Service（QoS）

WANキューイング

3キュー

DiffServコードポイントサポート(DSCP)

サービスクラス(CoS)

サービスの優先順位付け用の帯域幅管理

IPv6

デュアルスタックIPv4およびIPv6

6to4トンネリング

ステートレスアドレス自動設定

LAN上のIPv6クライアント用DHCPv6サーバ

WAN接続用のDHCPv6クライアント

インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)v6

スタティックIPv6ルーティング

RIPngによるダイナミックIPv6ルーティング

IPv6ホストサポート

IPv6 RADIUS

Network Time Protocol（NTP）

レイヤ 2

5つのアクティブVLANに対する802.1QベースのVLAN

セキュリティ

仕様

説明

アクセス制御

はい。管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACL

セキュアな管理

HTTPS、ユーザ名/パスワードの複雑度

Firewall

ステートフルパケットインスペクション(SPI)ファイアウォール、ポート転送およびトリガー、サービス拒否(DoS)防止、ソフトウェアベースのDMZ

DoS攻撃の防止：

- SYN フラッド

- エコーストーム

- ICMPフラッド

- UDPフラッド

- TCPフラッド

Java、Cookie、Active-X、HTTPプロキシをブロック

Webフィルタ

悪意のあるWebサイトをフィルタリングしてブロック

コンテンツフィルタ

スタティックURLブロッキングまたはキーワードブロッキング

アプリケーション制御

Yes

IP ソース ガード

IPアドレスをMACアドレスにバインドする

VPN

IPSec

はい。最大50トンネル

クライアントからサイト

Yes

テレワーカーVPNクライアント

Yes

PPTPサーバ

はい。最大25のトンネル

L2TPサーバ

はい。最大25のトンネル

SSL VPN

はい。最大50のトンネル

VPNスループット(IPsec)

50 Mbps

コンフィギュレーション

仕様

説明

Webベースのユーティリティ

ブラウザベースのシンプルな設定(HTTP、HTTPS)

Command-Line interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）

SSHを使用したコマンドライン

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour、Universal Plug and Play(UPnP)

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモート syslog,電子メール アラート

ネットワーク診断

ロギング、ping、traceroute、DNSルックアップ、およびポートミラー

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザでアップグレード可能なファームウェア、インポートおよびエクスポートされたコンフィギュレーションファイル

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

Pv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

システム時間

NTPのサポート、夏時間の手動入力

言語

GUIサポート英語

環境

仕様

説明

電源

12 V 2.5 A

認定

FCC、CE、IC、Wi-Fi

動作温度

0 ～ 40 °C(32 ～ 104 °F)

保管温度

-20 ～ 70 °C(-4 ～ 158 °F)

動作湿度

10% ～ 85%、結露しないこと

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください