目的

Webフィルタリングを備えたCisco RV130多機能VPNルータは、小規模企業に最適な、使いやすく柔軟性の高い高性能デバイスです。新しいRV130は、Webフィルタリング機能を備え、小規模オフィスやリモートの従業員に対して安全性の高いブロードバンドおよび有線接続を提供します。

この記事では、Webフィルタリングを使用したRV130多機能VPNルータの製品仕様について説明します。

注：Webフィルタリングを使用したRV130多機能VPNルータの詳細については、ここをクリックしてください。

製品仕様

仕様

説明

規格

IEEE、802.3、802.3u、802.1Q(VLAN)、802.1D（スパニングツリー）、802.11i（WPA2セキュリティ）、802.11e（ワイヤレスQoS）、Routing Information Protocol(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)、IPv4(RFC 791)、 IPv6(RFC 2460)

オペレーティング システム

Linux

ケーブル配線タイプ

カテゴリ5e以上

ポート

LAN、WAN、USB、コンソール

物理インターフェイス

仕様

説明

ポート

10/100/1000 MbpsギガビットLANポートX 4（マネージドスイッチ搭載）、10/100/1000 MbpsギガビットWANポートX 1、USBポートX 1、DC電源ポートX 12

ボタン

ボタン

リセットボタン、電源ボタン

LED

電源、VPN、LAN(1 ～ 4)、WAN、およびUSB

スロットのロック

Kensingtonロック用スロット

物理仕様

物理寸法

（幅X奥行X高さ）

149.86 X 29.9 X 150.11 mm（8.9 X 3.4 X 8.7インチ）

ウェイト

0.72 kg（1.6ポンド）

ネットワーク機能

仕様

仕様

VLANサポート

Yes

ネットワークプロトコル

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ

Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）

Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）

DNSプロキシ

Internet Group Management Protocol(IGMP)プロキシおよびマルチキャスト転送

高速スパニングツリープロトコル(RSTP)

Dynamic Domain Name System(DynDNS)、No Internet Protocol(NOIP)

ネットワークアドレス変換(NAT)、ポートアドレス変換(PAT)

1対1 NAT

ポート管理

ポート ミラーリング

ボンジュール

VLANの数

5つのアクティブVLAN（3 ～ 4096の範囲）

ルーティング プロトコル

スタティックルーティング

ダイナミックルーティング

RIP v1およびv2

VLAN間ルーティング

ネットワーク アドレス変換（NAT）

PAT、Network Address Port Translation(NAPT)プロトコル

ネットワークエッジ(DMZ)

任意のLAN IPアドレスにソフトウェアで設定可能

スパニング ツリー

Yes

ロード バランシング

Yes

Quality of Service（QoS）

WANキューイング

3つのキュー

Differentiated Services Code Point(DSCP)のサポート

サービスクラス(CoS)

サービスの優先順位付けのための帯域幅管理

IPv6

デュアルスタックIPv4およびIPv6

6to4トンネリング

ステートレスアドレスの自動設定

LAN上のIPv6クライアント用のDHCPv6サーバ

WAN接続用のDHCPv6クライアント

Internet Control Message Protocol(ICMP)v6

スタティックIPv6ルーティング

RIPngによるダイナミックIPv6ルーティング

IPv6ホストサポート

IPv6 RADIUS

Network Time Protocol（NTP）

レイヤ 2

802.1QベースのVLAN、5つのアクティブなVLAN

セキュリティ

仕様

説明

アクセス制御

はい、管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACLを追加します。

安全な管理

HTTPS、ユーザ名/パスワードの複雑度

Firewall

ステートフルパケットインスペクション(SPI)ファイアウォール、ポートの転送とトリガー、サービス拒否(DoS)の防止、ソフトウェアベースのDMZ

DoS攻撃の防止：

SYN フラッド

エコーストーム

ICMPフラッド

UDPフラッド

TCPフラッド

Java、cookie、active-X、HTTPプロキシをブロックします。

Webフィルタ

悪意のあるWebサイトをフィルタリングし、有害なWebサイトをブロックする

アプリケーション制御

Yes

IP ソース ガード

IPアドレスをMACアドレスにバインドする

VPN

ゲートウェイからゲートウェイへのIPsec VPN

10ゲートウェイ間IPsecトンネル

クライアントからゲートウェイへのIPsec

TheGreenBowおよびShrewSoft VPNクライアントを使用した10のクライアントとゲートウェイ間のIPsecトンネル

PPTP VPN

最大10のトンネル

VPN パススルー

IPSec/PPTP/Layer 2 Tunneling Protocol(L2TP)パススルー

VPNスループット(IPsec)

50 Mbps

コンフィギュレーション

仕様

説明

Webベースのユーティリティ

シンプルなブラウザベースの設定(HTTP、HTTPS)

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour、Universal Plug and Play(UPnP)対応

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモートsyslog、Eメールアラート

ネットワーク診断

ロギング、ping、traceroute、DNSルックアップ、およびポートミラー

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザ、インポートおよびエクスポートされたコンフィギュレーションファイルを使用してファームウェアをアップグレード可能

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

Pv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

システム時刻

NTP、夏時間の手動入力をサポート

言語

GUIサポート（英語）

環境

仕様

説明

電源

12 V 2.5 A

サーティフィケーション

FCC、CE、IC、Wi-Fi

動作温度

0 ° ～ 40 °C(32 ° ～ 104 °F)

保管温度

-20 ° ～ 70 °C(-4 ° ～ 158 °F)

動作湿度

10% ～ 85%、結露しないこと