目的

RV340シリーズルータのAnyConnectライセンスの詳細については、「AnyConnect Licensing for the RV340 Series Routers」を参照してください。

このドキュメントの目的は、Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントの機能マトリクスと、リリースの最小要件、ライセンス要件、およびサポートされているオペレーティングシステムを示すことです。

[Software Version]

- 4.4

機能マトリクス

AnyConnectの導入と設定

AnyConnectコアVPNクライアント

コア機能

接続機能と接続解除機能

認証および暗号化機能

インターフェイス

AnyConnectの導入と設定

機能

最小ASAまたは ASDMリリース

ライセンスが必要

Windows

Mac

Linux

アップグレードの延期

ASA 9.0

ASDM 7.0

さらに

あり

あり

あり

Windowsサービスロックダウン

ASA 8.0(4)

ASDM 6.4(1)

さらに

あり

no

no

アップデートポリシー、ソフトウェア、およびプロファイルロック

ASA 8.0(4)

ASDM 6.4(1)

さらに

あり

あり

あり

自動更新

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

Web起動

（32ビットブラウザのみ）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

導入前

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

クライアントプロファイルの自動更新

ASA 8.0(4)

ASDM 6.4(1)

さらに

あり

あり

あり

AnyConnect プロファイル エディタ

ASA 8.4(1)

ASDM 6.4(1)

さらに

あり

あり

あり

ユーザが制御可能な機能

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

AnyConnectコアVPNクライアント

コア機能

機能

最小ASA または ASDMリリース

ライセンスが必要

Windows

Mac

Linux

SSLトランスポート層セキュリティ（TLSおよびデータグラムTLS）（アプリケーション単位VPNを含む）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

TLS圧縮

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

TLSフォールバック

ASA 8.4.2.8

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

IPsec/IKEv2

ASA 8.4(1)

ASDM 6.4(1)

さらに

あり

あり

あり

スプリット トンネリング

ASA 8.0(x)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

スプリットドメインネームシステム(DNS)

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

ブラウザプロキシを無視

ASA 8.3(1)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

プロキシ自動設定(PAC)ファイル生成

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

no

no

Internet Explorerタブのロックダウン

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

no

no

最適なゲートウェイの選択

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

Global Site Selector(GSS)の互換性

ASA 8.0(4)

ASDM 6.4(1)

さらに

あり

あり

あり

ローカル LAN へのアクセス

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

クライアントファイアウォールルールによるデバイスへのアクセスのテスト（同期用）

ASA 8.3(1)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

クライアントファイアウォールルールによるローカルプリンタアクセス

ASA 8.3(1)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

IPv6

ASA 9.0

ASDM 7.0

さらに

あり

あり

no

IPv6のさらなる実装

ASA 9.7.1

ASDM 7.7.1

さらに

あり

あり

あり

接続機能と接続解除機能

機能

最小ASA または ASDMリリース

ライセンスが必要

Windows

Mac

Linux

クライアントレスとAnyConnectの同時接続

ASA8.0(4)

ASDM 6.3(1)

頂点

あり

あり

あり

Start Before Logon(SBL)

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

no

no

接続時および切断時にスクリプトを実行

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

接続時に最小化

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

起動時の自動接続

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

自動再接続（システムの中断時に切断、システム再開時に再接続）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

リモートユーザVPNの確立（許可または拒否）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

no

no

ログオンの強制（別のユーザがログインするとVPNセッションを終了）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

no

no

VPNセッションを保持（ユーザがログオフした後、このユーザまたは別のユーザがログインした場合）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

no

no

信頼ネットワーク検出（TND）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

常時接続（アクセスネットワークにVPNを接続する必要がある）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

Always on exemption via Directory Access Protocol

(DAP)

ASA 8.3(1)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

接続失敗ポリシー（VPN接続が失敗した場合はインターネットアクセスが許可または禁止されます）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

キャプティブポータルの検出

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

キャプティブポータルの修復

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

no

認証および暗号化機能

機能

最小ASA または ASDMリリース

ライセンスが必要

Windows

Mac

Linux

証明書のみの認証

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

RSA SecurID/SoftID統合

さらに

あり

no

no

スマートカードサポート

さらに

あり

あり

no

Simple Certificate Enrollment Protocol(SCEP)

(SCEP)（マシンIDを使用する場合はポスチャモジュールが必要）

さらに

あり

あり

no

証明書の一覧表示と選択

さらに

あり

no

no

FIPS

さらに

あり

あり

あり

セキュアハッシュアルゴリズム

(SHA)-2 for IPsec IKEv2（デジタル署名、整合性、およびPRF）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.4(1)

さらに

あり

あり

あり

Strong Encryption Advanced Encryption Standard（AES-256および3des-168）

さらに

あり

あり

あり

ネットワークセキュリティアプライアンス(NSA)Suite-B（IPsecのみ）

ASA 9.0

ASDM 7.0

頂点

あり

あり

あり

証明書失効リストの有効化

(CRL)チェック

該当なし

頂点

あり

no

no

SAML 2.0 SSO

ASA 9.7.1

ASDM 7.7.1

ApexまたはVPNのみ

あり

あり

あり

複数証明書認証

ASA 9.7.1

ASDM 7.7.1

Plus、Apex、またはVPNのみ

あり

あり

あり

インターフェイス

機能

最小ASA または ASDMリリース

ライセンスが必要

Windows

Mac

Linux

グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）

ASA 8.0(4)

ASDM 6.3(1)

さらに

あり

あり

あり

コマンドライン

あり

あり

あり

アプリケーションプログラミングインターフェイス

あり

あり

あり

Microsoft Component Object Module(COM)

あり

no

no

ユーザメッセージのローカリゼーション

あり

あり

no

カスタムMSIトランスフォーム

あり

no

no

ユーザー定義のリソースファイル

あり

あり

no

クライアントヘルプ

ASA 9.0

ASDM 7.0

あり

あり

あり