目的

ローカルエリアネットワーク(LAN)はワイドエリアネットワーク(WAN)から分離されているため、LAN内の複数のデバイス間で単一のインターネット接続を共有できます。Webベースユーティリティの[LAN Configuration]ページでは、ルータのローカルエリアネットワーク(LAN)インターフェイスを設定できます。通常はデフォルト設定で十分ですが、LAN設定を変更すると、デバイス管理IPアドレスなど、ネットワーク自体に影響を与える設定を操作できます。

この記事では、RV132WまたはRV134WルータでLAN接続を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- RV132W

- RV134W

[Software Version]

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.24 — RV134W

LAN接続の設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Networking] > [LAN] > [LAN Configuration]を選択します。

ステップ2:（オプション）[ホスト名]フィールドにホスト名を入力します。これはルータのニックネームです。これは通常、ネットワークに2台以上のRVシリーズルータがある場合に変更されます。

注：この例では、ホスト名はRV134Wです。

ステップ3:（オプション）[ドメイン名]フィールドにネットワークのドメイン名を入力します。

ステップ4：ドロップダウンメニューからIPv4 VLANを選択します。

注：この例では、VLAN 20が選択されています。

ステップ5:[Local IP Address]フィールドにローカルIPアドレスを入力します。

注：この例では、ローカルIPアドレスは192.168.103.1です。これは、ルータ管理IPアドレス、またはルータのWebベースユーティリティにアクセスするためのIPアドレスでもあります。

ステップ6:[Subnet Mask]フィールドにサブネットマスクを入力します。デフォルト値は 255.255.255.0 です。

ステップ7:DHCPサーバモードを選択します。次のオプションがあります。

- Enable：これはデフォルト設定です。ルータはホストにIPアドレスを自動的に割り当てることができます。このオプションを選択した場合は、ステップ9に進みます。

- Disable：このオプションは、DHCPサーバを無効にします。これは通常、ネットワークに別のDHCPサーバがある場合に使用されます。

- DHCPリレー：このオプションは、別のDHCPサーバによって割り当てられたIPアドレスをネットワークデバイスにリレーします。このオプションを選択した場合は、ステップ8に進みます。

注：この例では、[Enable]が選択されています。

ステップ8:（オプション）ステップ7でDHCPリレーを選択した場合は、リモートDHCPサーバのIPアドレスを[リモートDHCPサーバ(Remote DHCP Server)]フィールドに入力します。次に、ステップ22に進みます。

ステップ9:（オプション）[デフォルトゲートウェイIPアドレス(Default Gateway IP Address)]フィールドにデフォルトゲートウェイを入力します。

注：この例では、デフォルトゲートウェイのIPアドレスは192.168.103.50です。

ステップ10:（オプション）[開始IPアドレス]フィールドに開始IPアドレスを入力します。これは、IPアドレスプールの最初のアドレスです。LANに参加しているDHCPクライアントには、この範囲内のIPアドレスが割り当てられます。

注：この例では、開始IPアドレスは192.168.103.100です。

ステップ11:（オプション）[End IP Address]フィールドに終了IPアドレスを入力します。これは、IPアドレスプールの最後のアドレスです。LANに参加しているDHCPクライアントには、この範囲内のIPアドレスが割り当てられます。

注：この例では、エンドIPアドレスは192.168.103.149です。

ステップ12:（オプション）[Client Lease Time]フィールドにクライアントのリース時間を入力します。これは、IPアドレスがクライアントにリースされる期間（分単位）です。デフォルト値は 0 です。

ステップ13:（オプション）ドロップダウンメニューからDNSサーバの送信元を選択します。次のオプションがあります。

- [DNSプロキシの使用(Use DNS Proxy)]：このオプションを使用すると、DNSプロキシは、現在のパブリックネットワークDNSサーバにプロキシのDNS要求をリレーし、ネットワーク上のクライアントデバイスにDNSリゾルバとして応答できます。

- [ISPからのDNSの使用(Use DNS from ISP)]：このオプションを使用すると、ルータはISPから提供されたDNSアドレスを使用できます。このオプションを選択した場合は、ステップ22に進みます。

- [Use DNS as Below]：このオプションを使用すると、ルータは[Static DNS Server IP Address]フィールドに指定されたDNS値を使用できます。このオプションを選択した場合は、ステップ14に進みます。

注：この例では、[Use DNS from ISP]が選択されています。

ステップ14:（オプション）[スタティックDNS 1]フィールドにプライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

注：この例では、スタティックDNS 1は192.168.103.1です。

ステップ15:（オプション）[スタティックDNS 2]フィールドにセカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

注：この例では、スタティックDNS 2は114.128.64.112です。

ステップ16:（オプション）ターシャリDNSサーバがある場合は、[静的DNS 3]フィールドにIPアドレスを入力します。

注：この例では、スタティックDNS 3は0.0.0.0です。

ステップ17:（オプション）[WINS]フィールドにプライマリWINSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ18:（オプション）[DHCP Option 66/150 & 67を有効に]チェックボックスをオンにして、機能を有効にします。

ステップ19:（オプション）[TFTPサーバのホスト名(TFTP Server Host Name)]フィールドにトリビアルファイル転送プロトコル(TFTP)ホストサーバ名を入力します。

注：この例では、[TFTP Server Host Name]は[TFTP Server]です。

ステップ20:（オプション）TFTPサーバのIPアドレスを[TFTPサーバのIP]フィールドに入力します。

注：この例では、TFTPサーバのIPは192.168.103.10です。

ステップ21:（オプション）[Configuration Filename]フィールドに設定ファイル名を入力します。

注：この例では、Configuration Filenameは3PCC.xmlです。

ステップ22:[Save]をクリックします。

これで、RV132WまたはRV134WルータのLAN接続設定が正常に設定されたはずです。