目的

ファームウェアをアップグレードするには、インターネットから特定のファイルをダウンロードし、デバイスにアップロードする必要があります。ファームウェアのアップグレードにより、ソフトウェアのバグを修正し、機能を改善し、デバイスの寿命を延ばすことができます。これらの改善は、デバイスの全体的なパフォーマンスに役立ちます。ファームウェアアップグレードが適用されると、ルータの通信が一時的に停止します。

このドキュメントでは、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータのファームウェアをアップグレードする方法について説明します。

適用可能なデバイス

- RV016(最新バージョンをダウンロード)

- RV042(最新バージョンをダウンロード)

- RV042G(最新版をダウンロード)

- RV082(最新バージョンをダウンロード)

最新のファームウェアのダウンロード

上記のリンクを使用して、該当するファイルをダウンロードします。デフォルトでは、ファイルはdownloadsフォルダに保存されます。

Firmware Upgrade

ステップ 1：ルータ設定ユーティリティにログインし、System Management > Firmware Upgradeの順に選択します。Firmware Upgradeページが開きます。

注：ファームウェアをまだダウンロードしていない場合は、Webサイトからのファームウェアのダウンロードをクリックします。クリックすると、Webブラウザの新しいウィンドウにルータの情報ページが表示されます。ページ右側のSupport見出しの下にあるDownload Softwareをクリックします。次のWebページでSmall Businessルータファームウェアをクリックし、ファームウェアをダウンロードするデバイスを選択します。

ステップ 2： Choose Fileボタンをクリックして、デバイスにインストールするために選択したファームウェアバージョンを選択します。

ステップ 3：ファイルを開いてChoose Fileボタンの横に表示されたら、Upgradeをクリックします。確認ウィンドウでOKをクリックします。ファームウェアのアップグレードプロセスが開始されます。

注：ファームウェアを以前のファームウェアバージョンにダウングレードすると、デバイスは工場出荷時のデフォルトに復元され、設定はすべて失われます。

注：ファームウェアのアップグレードには数分かかることがあります。電源を切ったり、デバイスをコンピュータから取り外したりしないでください。ファームウェアが完了すると、次のように表示されます。

リブートが完了すると、デバイスはユーザをログアウトします。

ご使用のルータのシリーズに関するすべての記事やドキュメントへのリンクを含む詳細については、次のいずれかを選択してください。

- RV016 Multi-WAN VPN ルータ

- RV042 Dual WAN VPN ルータ

- RV082 Dual WAN VPN ルータ