目的

ネットワークを円滑に稼働させるために、最新のファームウェアまたはバグ修正を使用してデバイスを最新の状態に保つことが重要です。ルータは、ファームウェアとセキュリティシグニチャを特定の時間帯にアップデートするか、利用可能になるとすぐにアップデートするように設定できます。ネットワークの定期メンテナンスを実行するために、毎週または毎月のチェックを行うようにルータを設定します。

この記事では、RV34xシリーズルータで自動更新を行うようにルータを設定する方法について説明します。

該当するデバイス |ソフトウェアのバージョン

- RV34xシリーズ |1.0.03.20

自動更新の設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[System Configuration] > [Automatic Updates]を選択します。

ステップ2:[Check Every]ドロップダウンリストから、ルータがアップデートをチェックする頻度を選択します。

ステップ3:[Notify via]エリアで、[Email to]チェックボックスをオンにして、電子メールで更新を受信します。管理者GUIチェックボックスはデフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。更新が利用可能になると、Webベースの設定に通知が表示されます。

電子メールサーバーの設定がまだ構成されていない場合は、ここをクリックして詳細を確認してください。

ステップ4:[Email to address]フィールドに電子メールアドレスを入力します。

注：個人の電子メールを使用してプライバシーを維持するのではなく、別の電子メールアカウントを使用することを強く推奨します。

ステップ5:[Automatically Update（自動更新）]領域で、通知する更新の種類の[Notify(通知)]チェックボックスをオンにします。次のオプションがあります。

- システムファームウェア：デバイスのメイン制御プログラム。

- USBモデムファームウェア：USBポートの制御プログラムまたはドライバ。

- セキュリティシグニチャ：アプリケーション、デバイスタイプ、オペレーティングシステムなどを識別するためのApplication Controlのシグニチャが含まれます。

ステップ6:[Update（更新）]ドロップダウンリストから、自動更新を実行する時刻を選択します。選択した更新の種類に応じてオプションが異なる場合があります。セキュリティ署名は、即時更新オプションを設定する唯一のオプションです。

[Status]には、ファームウェアまたはセキュリティシグニチャの現在の実行バージョンが表示されます。

ステップ7:[Apply]をクリックします。

ステップ8：設定を永続的に保存するには、[Copy/Save Configuration（構成のコピー/保存）]ページに移動するか、ページの上部にある[save（保存）]アイコンをクリックします。

これで、RV34xシリーズルータの自動更新機能が正しく設定されました。