概要

この記事では、RV340デュアルWAN VPNルータに関する「バックオブザボックス」形式の製品仕様を提供することを目的としています。詳細については、ここをクリックして、RV34Xシリーズの統合データシートをご覧ください。

RV340 Dual-WAN VPNルータは、使いやすく、柔軟性に優れた高性能デバイスで、スモールビジネスに最適です。新しいRV340は、Webフィルタリング、アプリケーション制御、IPソースガードなどのセキュリティ機能が追加され、小規模オフィスやリモート従業員に対して、安全性の高い、ブロードバンド、有線接続を提供します。これらの新しいセキュリティ機能により、ネットワーク上で許可されたアクティビティを微調整することも容易になります。

注：「箱の中に何が入っているの？」を見る RV340 Dual-WAN VPNルータに関する記事をスタイル設定するには、ここをクリックしてください。

製品仕様

仕様

説明

規格

802.3u、802.1D、802.1p、802.1X（セキュリティ認証）、802.1Q(VLAN)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)、ルーティング情報プロトコルRIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)

オペレーティング システム

Linux

配線タイプ

カテゴリ5e以上

ポート

LAN、WAN、USB、コンソール

物理インターフェイス

ポート

9 10/100/1000イーサネット、802.3afをサポート

2 WAN

USBポートX 2

ボタン

リセットボタン

最大 300 のアクセス ポイント グループ

電源スイッチ

取り付けと物理的なセキュリティ

複数の取り付けオプション

2ラックマウントブラケットは8本のネジで構成されています。

物理仕様

物理寸法

（幅x奥行x高さ）

280 x 44 x 170 mm（11.0 x 1.45 x 6.69インチ）

ウェイト

1.2 kg（2.65ポンド）

ネットワーク機能

VLANサポート

はい。ポートベースおよび802.1QタグベースのVLAN

ネットワークプロトコル

ネットワークプロトコル

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ

Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）

Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）

DNSプロキシ

Internet Group Management Protocol(IGMP)プロキシおよびマルチキャスト転送

ダイナミックドメインネームシステム(DynDNS、NOIP)

ネットワークアドレス変換(NAT)、ポートアドレス変換(PAT)

1対1 NAT

ポート管理

ポート ミラーリング

番号 VLAN

1つの管理VLAN（1 ～ 4096の範囲）。

802.1Xサプリカント

Yes

ルーティング プロトコル

スタティックルーティング

ダイナミックルーティング

RIP v1およびv2

ネットワーク アドレス変換（NAT）

ポートアドレス変換(PAT)、ネットワークアドレスポート変換(NAPT)プロトコル

ネットワークエッジ(DMZ)

任意のLAN IPアドレスにソフトウェアで設定可能

ロード バランシング

Yes

IPv6

デュアルスタックIPv4およびIPv6

6to4トンネリング

ステートレスアドレス自動設定

LAN上のIPv6クライアント用DHCPv6サーバ

WAN接続用のDHCP v6クライアント

インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)v6

スタティックIPv6ルーティング

RIPngによるダイナミックIPv6ルーティング

IPv6ホストサポート

IPv6 RADIUS、

Network Time Protocol（NTP）

レイヤ 2

802.1QベースのVLAN、32のアクティブVLANと1つの管理VLAN

セキュリティ

アクセス制御

はい。管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACL

セキュアな管理

HTTPS

Firewall

ステートフルパケットインスペクション(SPI)ファイアウォール、ポート転送およびトリガー、サービス拒否(DoS)防止、ソフトウェアベースのDMZ

DoS攻撃の防止：

- SYN フラッド

- エコーストーム

- ICMPフラッド

- UDPフラッド

- TCPフラッド

Java、Cookie、Active-X、HTTPプロキシをブロック

Webフィルタ

悪意のあるWebサイトをフィルタリングしてブロック

コンテンツフィルタ

スタティックURLブロッキングまたはキーワードブロッキング

アプリケーション制御

Yes

コンフィギュレーション

管理

Webユーザインターフェイス

ブラウザベースのシンプルな設定(HTTP、HTTPS)

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモート syslog ,電子メール アラート

ネットワーク診断

ロギング、ping、traceroute、DNSルックアップ、およびポートミラー

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザでアップグレード可能なファームウェア、インポートおよびエクスポートされたコンフィギュレーションファイル

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

IPv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

システム時間

NTPのサポート、夏時間の手動入力

言語

Yes

環境

電源

12 V 1.5 A

認定

FCC、CE、IC、Wi-Fi

動作温度

0 ～ 40 °C(32 ～ 104 °F)

保管温度

20 ～ 70 °C(-4 ～ 158 °F)

動作湿度

10% ～ 85%、結露しないこと

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください